Y

v

e

s

B

e

n

o

i

t

Y

v

e

s

B

e

n

o

i

t

le guide des essences

Leguide

13 nouvelles

vell

13 nouvell

de

es

e s

ess enc

s es

enc

bois

desessences

Parmi les dizaines d’essences de bois de toutes provenances disponibles es de Bois

sur le marché, l’uti lisateur, professionnel ou non, est souvent confronté c

à des choix diff iciles lorsqu’il s’agit d’identi fi er ou d’acheter un bois.

senc

En outre, les nombreuses appellati ons commerciales, variables d’un pays à l’autre, ne facilitent pas sa tâche. Si un bois peut séduire par son aspect (couleur, grain, texture, veinage, etc.), il convient de savoir si ses caractéristi ques physiques, mécaniques et technologiques le rendent eff ecti vement apte à l’emploi auquel on le desti ne, et in-de

versement de savoir quels sont les bois qui répondent aux critères d’emploi exigés.

Cet ouvrage, grâce à ses multi ples possibilités d’entrée, répond à ces questi ons et fournit les connaissances de base uti les à la mise en œuvre et aux diverses opérati ons 74 essences,

essenc

de transformati on du bois : séchage, usinage, collage, fi niti on, préservati on, etc.

Le guide des es

les choisir

s c

,

hoisir

La richesse des informati ons présentées et leur facilité d’accès font de cet ouvrage un 13

précieux outi l de documentati on et de travail pour un public varié : professionnels du bois

13 nouvelles

ell

nouvell

les reconnaître,

bois et de l’ameublement, arti sans, enseignants, étudiants et bricoleurs.

essences

barbary-courte.com

Cett e deuxième éditi on comprend 13 essences supplémentaires. Ces essences, en les uti liser

provenance d’Amérique du Sud et en parti culier du Brésil, sont en eff et aujourd’hui couramment importées en Europe et en France, ce qui justi fi e leur introducti on dans cet ouvrage.

eur : G12086

Yves Benoit

ode éditC

ISBN : 978-2-212-12086-8

-:HSMCLC=VWU][]:

25 €

12086_essences_95b.indd 1

6/11/07 12:36:49

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 1

LE GUIDE

DES ESSENCES

DE BOIS

pp. 01 à 41_NV.qxd 31/10/07 15:20 Page 3

LE GUIDE

DES ESSENCES

DE BOIS

74 essences

les choisir,

les reconnaître,

les utiliser

Deuxième édition 2008

pp. 01 à 41_NV.qxd 31/10/07 15:20 Page 4

Éditions Eyrolles

61, boulevard Saint-Germain

75 240 Paris cedex 05

FCBA

10, avenue de Saint-Mandé

75 012 Paris

En application de la loi du 11 mars 1957,

il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’Éditeur ou du Centre Français d’exploitation du droit de Copie, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 1997, 2008

ISBN 978-2-212- 12086-8

© Institut technologique

FCBA : Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement, 1997, 2008

Crédit photographique : Éric Guillot

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 5

Introduction

Parmi les dizaines d’essences de bois de toutes pr ovenances disponibles sur le mar ché, l’utilisateur, professionnel ou non, est souvent confronté à des choix difficiles lorsqu’il s’agit d’identifier ou d’acheter un bois. En outr e, les nombr euses appellations commer ciales, variables d’un pays à l’autre, ne facilitent pas sa tâche.

Si un bois peut séduir e par son aspect (couleur , grain, textur e, veinage, etc.), il convient de savoir si ses caractéristiques physiques, mécaniques, technologiques... le rendent effectivement apte à l’emploi auquel on le destine, et s’il est disponible (appr ovisionnement, prix). Cet ouvrage répond à ces questions et four nit les connaissances de base utiles à la mise en œuvr e et aux dif férentes opérations de transformation du bois : séchage, usinage, collage, finition, préservation, classement.

Cet ouvrage comporte quatre parties :

• La pr emière partie rassemble les fiches techniques de plus de soixante-dix essences tempérées et tr opicales choisies parmi celles les plus fréquemment utilisées ou pour leur apparition récente sur le marché. Chaque fiche précise la disponibilité, le prix, une description du bois, ses caractéristiques physiques (masse volumique, stabilité, retrait), mécaniques (résistance à la compr ession, à la traction, à la flexion, module d’élasticité, résistance aux chocs, dur eté) et ses

principaux emplois.

• La deuxième partie classe les essences par rapport aux caractéristiques décrites dans la première partie. Ces clés permettent de situer rapidement les performances de chaque essence en fonction d’un ou plusieurs critères de choix pour un emploi donné.

• La troisième partie contient des informations techniques et pratiques relatives à la mise en œuvre et à la technologie du bois: tableaux des charges admissibles pour les pièces en bois résineux et en chêne utilisées en structur e, durabilité natur elle des bois vis-à-vis des attaques biologiques et aptitude à la préservation, comportement au séchage, au sciage, à l’usinage, à la finition et au collage.

• La quatrième partie donne les dimensions des sciages et les classements d’aspect et de structur e des diverses pr ovenances (France, Amérique du nord, pays nordiques et tropicaux).

La richesse des informations, leur facilité d’accès font de cet ouvrage un précieux outil de documentation ou de travail.

Toutes les données contenues dans cet ouvrage pr oviennent de

nombreuses publications citées dans la bibliographie.

De nombreuses informations complémentair es concer nant les bois tropicaux, sont disponibles sur le site inter net du Cirad Forêt

(www.cirad.fr).

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 6

SOMMAIRE

6

2

3 INTRODUCTION

87 Chapitre

CLÉS DE SÉLECTION DES ESSENCES

1

87 Classement des essences

6 Chapitre

selon leur disponibilité

FICHES TECHNIQUES

DES ESSENCES

87 Classement des essences

selon leur prix

6 Liste des essences

88 Classement des essences

selon leur nom pilote

selon leur masse volumique

7 Liste des essences

88 Classement des essences

selon leur nom français

selon leur contrainte de rupture

8 Liste des essences

en compression axiale

selon leur zone de provenance

89 Classement des essences

8 Description

selon leur contrainte de rupture

de la fiche technique type

en flexion parallèle aux fibres

11 Descriptions des essences

89 Classement des essences

classées par ordre alphabétique

selon leur module d’élasticité

de nom pilote

longitudinal en flexion

90 Classement des essences

selon leur résistance aux chocs

en flexion dynamique

90 Classement des essences

selon leur dureté Brinell parallèle

aux fibres

91 Classement des essences

selon leur dureté Monnin

91 Classement des essences

selon leurs principaux emplois

Des clés de sélection sont également

décrites dans les chapitres suivants :

Préservation

102 Durabilité naturelle des essences

vis-à-vis des champignons lignivores

102 Durabilité naturelle des essences vis-à-vis des termites

102 Essences sensibles à l’attaque des capricornes

103 Essences sensibles à l’attaque des vrillettes

Séchage

94 Retrait volumique total

95 Stabilité en service

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 7

SOMMAIRE 7

3

4

93 Chapitre

120 Chapitre

MISE EN ŒUVRE DU BOIS

DIMENSIONS

ET CLASSEMENT DES SCIAGES

93 Séchage

93 Équilibre hygroscopique du bois

120 Classement d’aspect

93 Humidité du bois requise

des sciages résineux français

pour les utilisations courantes

122 Classement de structure

94 Durée du séchage du bois

des sciages résineux français

94 Classement des essences

selon leur retrait volumique total

123 Dimensions des sciages

95 Classement des essences

résineux français

selon leur stabilité en service

126 Dimensions et classement

95 Usinage

d’aspect des sciages de chêne

95 Sciage

français

98 Autres usinages (moulurage -

129 Dimensions et classement

toupillage - mortaisage - perçage)

d’aspect des sciages de hêtre

100 Préservation

français

100 Prescrire ou non la préservation :

132 Dimensions et classement

une décision logique

d’aspect des sciages résineux

101 Évaluation des classes de risques

de bois du Nord

102 Durabilité naturelle des essences

vis-à-vis des champignons lignivores

134 Dimensions et classement

d’aspect des sciages résineux

102 Durabilité naturelle des essences

vis-à-vis des termites

Nord-américains

102 Essences sensibles

135 Dimensions et classement

à l’attaque des capricornes

d’aspect des sciages feuillus

103 Essences sensibles

Nord-américains

à l’attaque des vrillettes

136 Dimensions et classement

103 Tableaux des charges

d’aspect des sciages de bois

admissibles en flexion

tropicaux africains

104 Solives en bois résineux

106 Pannes en bois résineux

108 Chevrons en bois résineux

139 INDEX

110 Pièces de chêne

141 BIBLIOGRAPHIE

112 Collage

112 Application des adhésifs

143 ADRESSES UTILES

112 Essences présentant des difficultés

de collage – Recommandations

115 Finition

115 Choix d’un système de finition

115 Essences présentant des difficultés

de finition – Recommandations

118 Comportement du bois au feu

118 Réaction au feu

118 Résistance au feu

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 8

1LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

Chapitre

Fiches techniques des essences

LISTE DES ESSENCES

SELON LEUR NOM PILOTE

Nom pilote

Nom français

Autre nom

Nom pilote

Nom français

Autre nom

Acajou d'Afrique Acajou d'Afrique

Acajou bassam

Kosipo

Kosipo

Atom-Assié

Acajou blanc

Koto

Koto

Aké

Amarante

Amarante

Bois violet

Lauan, white

Lauan, white

Mayapis

Angelim

Angelim

Saint martin

Louro vermelho

Grignon franc

Gamela

gris, Saint

Maçaranduba

Balata rouge

Massaranduba

martin jaune

Makoré

Douka

Baku

Aulne

Aulne

Aune

Mansonia

Bété

Koul

Ayous

Samba

Obéché

Mélèze

Mélèze

Azobé

Azobé

Bongossi-Ekki

Mengkulang

Mengkulang

Palapis

Balau, yellow

Bangkirai

Selangan batu

Méranti,

Méranti,

Seraya red

Balsa

Balsa

Lanu

dark red

dark red

Basralocus

Angélique

Teak de Guyane

Merbau

Merbau

Gonuo

Bubinga

Bubinga

Essingang

Merisier

Merisier

Châtaignier

Châtaignier

Moabi

Moabi

Adjap

Chênes

Chênes

Mogno

Acajou d'Amérique Caoba

Cherry

Merisier

Merisier noir

Niangon

Niangon

Ogoué

d'Amérique

Noyer

Noyer

Cumaru

Cumaru

Gaïac

Okoumé

Okoumé

N'Kumi

de Cayenne

Ormes

Ormes

Curupixa

Balata

Bacouman

Padouk

Padouk

Corail

Dibétou

Dibétou

Noyer d'Afrique

Peupliers

Peupliers

Douglas

Douglas

Pin maritime

Pin maritime

Doussié

Doussié

Lingue

Pin sylvestre

Pin sylvestre

Épicéa

Épicéa

Ramin

Ramin

Akénia

Érable sycomore Érable sycomore

Red alder

Aulne rouge

Aune

Fraké

Limba

Limbo / Limba

d'Amérique

de l'Orégon

Framiré

Framiré

Lidia

Red oak

Chêne rouge

Frêne

Frêne

d'Amérique

Grapia

Grapia

Garapa

Sapelli

Sapelli

Assié-sapelli

Hêtre

Hêtre

Sapin

Sapin

Ilomba

Ilomba

Eteng

Sipo

Sipo

Assi

Imbuia

Imbuia

Canéla imbuia

Sitka spruce

Épicéa de sitka

Ipé

Ipé

Ebène verte

Tatajuba

Tatajuba

Amarelao

Iroko

Iroko

Abang

Tauari

Tauari

Couatari

Itauba

Itauba

Taoub

Teak

Teck

Teak

Jaboty

Jaboty

Cambara

Tiama

Tiama

Lifaki

Jatoba

Jatoba

Courbaril

Tola

Tola

Jelutong

Jelutong

Melabuwai

Virola

Baboen

Yayamadou

Jongkong

Médang

Mentibu

Western

Western

Pruche

Kapur

Kapur

Keladan

hemlock

hemlock

de l'ouest

Kempas

Kempas

Yuan

Western

Western

Cèdre rouge

Keruing

Keruing

Yang

red cedar

red cedar

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 9

FICHES TECHNIQUES DES ESSENCES 9

LISTE DES ESSENCES

SELON LEUR NOM FRANÇAIS

Nom français

Autre(s) nom(s)

Nom pilote

Nom français

Autre(s) nom(s)

Nom pilote

Acajou d'Afrique Acajou bassam

Acajou d'Afrique

Jaboty

Jaboty

Cambara

Acajou blanc

Jatoba

Jatoba

Courbaril

Acajou

Caoba

Mogno

Jelutong

Melabuwai

Jelutong

d'Amérique

Kapur

Keladan

Kapur

Amarante

Bois violet

Amarante

Kempas

Yuan

Kempas

Angelim

Angelim

Saint martin

Keruing

Yang

Keruing

gris, Saint

martin jaune

Kosipo

Atom-Assié

Kosipo

Angélique

Teak de Guyane

Basralocus

Koto

Aké

Koto

Aulne

Aune

Aulne

Lauan, white

Mayapis

Lauan, white

Aulne rouge

Aune

Red alder

Limba

Limbo /Limba

Fraké

d’Amérique

de l’Orégon

Médang

Mentibu

Jongkong

Azobé

Bongossi-Ekki

Azobé

Mélèze

Mélèze

Baboen

Yayamadou

Virola

Mengkulang

Mengkulang

Palapis

Balata

Bacouman

Curupixa

Méranti,

Seraya red

Méranti,

Balata rouge

Maçaranduba

Massaranduba

dark red

dark red

Balsa

Lanu

Balsa

Merbau

Gonuo

Merbau

Bangkirai

Selangan batu

Balau yellow

Merisier

Merisier

Bété

Koul

Mansonia

Merisier

Merisier noir

Cherry

d’Amérique

Bubinga

Essingang

Bubinga

Moabi

Adjap

Moabi

Châtaignier

Châtaignier

Niangon

Ogoué

Niangon

Chêne

Chêne

Noyer

Noyer

Chêne rouge d’Amérique

Red oak

Okoumé

N’Kumi

Okoumé

Cumaru

Cumaru

Gaïac

de Cayenne

Orme

Orme

Dibétou

Noyer d’Afrique

Dibétou

Padouk

Padouk

Corail

Douglas

Douglas

Peupliers

Peupliers

Douka

Baku

Makoré

Pin maritime

Pin maritime

Doussié

Lingue

Doussié

Pin sylvestre

Pin sylvestre

Épicéa

Épicéa

Ramin

Akénia

Ramin

Épicéa de sitka

Sitka spruce

Samba

Obéché

Ayous

Érable sycomore

Érable

Sapelli

Assié-sapelli

Sapelli

sycomore

Sapin

Sapin

Framiré

Lidia

Framiré

Sipo

Assi

Sipo

Frêne

Frêne

Tatajuba

Tatajuba

Amarelao

Grapia

Grapia

Garapa

Tauari

Tauari

Couatari

Grignon franc

Gamela

Louro vermelho

Teck

Teak

Teak

Hêtre

Hêtre

Tiama

Lifaki

Tiama

Ilomba

Eteng

Ilomba

Tola

Tola

Imbuia

Canéla imbuia

Imbuia

Western

Pruche de l’ouest

Western

Ipé

Ipé

Ébène verte

hemlock

hemlock

Iroko

Abang

Iroko

Western

Cèdre rouge

Western

red cedar

red cedar

Itauba

Itauba

Taoub

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 10

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

10

LISTE

Nom français

DES ESSENCES SELON

Nom le plus fréquemment employé en

LEUR ZONE DE PROVENANCE

France.

Feuillus

Autres noms Noms commerciaux.

des zones tempérées

Aulne • Châtaignier • Chêne • Cherry •

Répartition géographique

Érable sycomore • Frêne • Hêtre • Merisier

• Noyer • Orme • Peupliers • Red alder •

Red oak

Résineux

des zones tempérées

Douglas • Épicéa • Mélèze • Pin maritime

• Pin sylvestr e • Sapin • Sitka spruce •

Western hemlock • Western red cedar

Principaux pays où l’essence pousse

Feuillus des zones tropicales

spontanément ou après reboisement.

Acajou d’Afrique • Amarante • Angelim

• Ayous • Azobé • Balau, yellow • Balsa

• Basralocus • Bubinga • Cumaru • Curupixa

Le marché

• Dibétou • Doussié • Fraké • Framiré

• La disponibilité de chaque essence est

• Grapia • Ilomba • Imbuia • Ipé • Iroko

classée en trois catégories (importante, régu-

• Itauba • Jaboty • Jatoba • Jelutong

lière, limitée). De nombreux facteurs peuvent

• Jongkong • Kapur • Kempas • Keruing

modifier ce classement (politique écono-

• Kosipo • Koto • Lauan, white • Lour o vermique des pays pr oducteurs, fluctuations

melho • Maçaranduba • Makoré • Mansonia

monétaires, fluctuations du négoce, etc.).

• Mengkulang • Méranti, dark r ed • Merbau

• Les prix sont classés en tr ois catégo-

• Moabi • Mogno • Niangon • Okoumé

ries (élevé, moyen, modéré). Ce classement

• Padouk • Ramin • Sapelli • Sipo • Tatajuba est destiné à donner un or dre de valeur de

• Tauari • Teak • Tiama • Tola • Virola

l’essence par rapport aux autr es essences.

De nombr eux facteurs peuvent la modifier

DESCRIPTION

tels que le classement d’aspect, le volume, DE LA FICHE TECHNIQUE TYPE

l’état du brut (humidité, plot, avivé, etc.).

Chaque fiche est construite sur le même

canevas et comporte les rubriques

Description du bois

décrites ci-dessous. Certaines ne figur ent (pour des bois secs à l’air)

pas sur la fiche lorsqu’elles ne concer nent pas l’essence décrite ou si les données

disponibles sont insuffisantes.

Bois parfait

Nom pilote

Pour les essences tr opicales, le nom choisi est le nom donné par la commission nomen-clature de l’Association technique internationale des Bois Tropicaux (A.T. I.B.T.), du nom de l’essence dans son principal pays de production pour les autres essences.

Aubier

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 11

FICHES TECHNIQUES DES ESSENCES 11

• Aubier : couleur, épaisseur moyenne rieures et supérieures dont l’écart peut

• Bois parfait : couleur

être important.

• Fil : direction générale des fibres Par ailleurs, de nombreux facteurs peuvent

• Grain : impression visuelle donnée par la faire varier ces moyennes, tels que la pr o-grosseur et la disposition des vaisseaux.

venance, les conditions de cr oissance,

l’emplacement des épr ouvettes dans la

Propriétés physiques

grume, etc.

•

Les valeurs des caractéristiques méca-

Masse volumique moyenne à 12 %

(kg/m3) : exprimée à 12% d’humidité. Pour

niques conventionnelles associées au clas-

une même espèce, elle peut varier avec les

sement visuel des principales essences

conditions de croissance.

utilisées en structur e sont définies dans la norme eur opéenne NF EN 338 (voir page

• Stabilité en service : établie selon une 109).

échelle de stabilité en fonction du r

etrait

volumique du bois, en ambiance extrême

de 85 à 35% d’humidité r elative de l’air à 20° C.

Contrainte de rupture de compression

• Retrait linéaire total tangentiel : varia-axiale (MPa) : définit la résistance à la com-tion de la dimension d’une pièce de

pression axiale (exemple

: arbalétriers,

bois dans le sens perpendiculair

e aux

contrefiches, etc.).

rayons du bois, entr e l’état vert et l’état anhydre.

axial

Contrainte de rupture d e traction axiale (MPa) : définit la résistance à la traction axiale (exemple : entraits, etc.).

tangentiel

radial

• Retrait linéaire total radial : variation de la dimension d’une pièce de bois dans

le sens des rayons du bois, entre l’état vert et l’état anhydre.

• Contrainte de rupture d e flexion parallèle (MPa) : définit la résistance à la flexion

• Retrait volumique : somme du r etrait (exemple : pannes, solives, etc.).

linéaire total tangentiel et du r etrait linéaire total radial, le retrait axial étant négligé.

• Module d’élasticité longitudinal en flexion (essais 4 points pour les essences tr opicales et 3 points pour les essences tempérées, en Caractéristiques mécaniques

MPa) : définit la déformation d’éléments traLes données sont issues d’essais normali-

vaillant en flexion (ex : pannes, solives, etc.).

sés sur épr ouvettes qui permettent de

comparer les essences entr e elles. Les

éprouvettes étant sans défaut (pente de fil, nœuds, etc.) et à humidité contrôlée, les

résultats sont supérieurs aux valeurs applicables à la construction.

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : définit Les valeurs indiquées sont des moyen-la résil ience du bois (exemple : manches

nes définies entre des valeurs infé-

d’outils, articles de sport, etc.).

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 12

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

12

La difficulté du séchage (risques de dégra-

dations) est classée en quatr e catégories : facile (sans risque notable de dégrada-Dureté :

tions), r elativement facile (sans risque de Brinell parallèle aux fibres (N/mm2).

dégradations importantes), assez dif ficile (avec risques de dégradations plus ou

moins graves), difficile (risques de dégradations importantes).

• Sciage : indication d’éventuelles dif fi-Brinell perpendiculaire aux fibres (N/mm2).

cultés de sciage.

• Abrasivité : classée en quatr e caté-

gories (minime, minime à moyenne,

moyenne, importante). L’abrasivité du bois

Monnin (mm-1) définit la résistance à la péné-

est liée au taux de silice qu’il contient et, tration d’une

bille d’acier (méthode

dans une moindr e mesur e, à sa masse

« Brinell ») ou d’un cylindre d’acier (méthode volumique.

« Monnin »). Exem ple d’application : par-

• Profilage : indication d’éventuelles dif fi-quet, escalier, etc.

cultés liées à toutes les opérations d’usi-

nage (corr oyage, moulurage, mortaisage,

Préservation

perçage, etc.).

• Champignons : durabilité naturelle clas-

• Collage : indication d’éventuelles dif fi-sée en cinq catégories

(très durable,

cultés.

durable, moyennement durable, faiblement

• Finition : indication d’éventuelles dif fi-durable, non durable).

cultés.

• Capricornes, vrillettes, termites : durabilité natur elle classée en tr ois catégories Observations particulières

(durable, moyennement durable, sensible).

Mention d’informations propres à certaines

•

essences telles que la résistance aux

Imprégnabilité du bois parfait et de l’aubier : classement en quatr e catégories acides, le risque de fentes lors du clouage (imprégnable, moyennement imprégnable,

et du vissage, le risque de corrosion du fer peu imprégnable, non imprégnable).

en milieu humide, le risque d’irritation des poussières, les essences de r emplacement, etc.

Mise en œuvre et façonnage

• Séchage : la vitesse de séchage est classée en quatr e catégories (rapide,

Principaux emplois

assez rapide, plutôt lente, lente à très

Utilisations les plus courantes pour le bois lente). La durée de séchage dépend de

concerné (liste non limitative).

l’humidité initiale et finale du bois, de

l’épaisseur et du type de séchoir.

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 13

Descriptions des essences

classées par ordre alphabétique

de nom pilote

Description

Nom

Feuillu

de la fiche type

pilote

ou résineux

23

Chênes

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Chênes

Contrainte de rupture

Nom

Caractéristiques

de compression axiale (MPa) :

58

Nom latin : Quercus pedunculata Ehrh.-

de l’essence

mécaniques

Q. sessiliflora Sm.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

100

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

97

Module d’élasticité

Photo

longitudinal en flexion (MPa) : 12 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,2

de l’essence

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 57

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 32

Dureté Monnin (mm-1) : 3,5

Préservation

Champignons : durable

Préservation

Répartition

Capricornes : durable

géographique

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Europe

Séchage : lent - assez difficile

Marché

Mise en œuvre

(quelques risques de fentes et de

Marché

Disponibilité : importante

collapse)

Prix : moyen (selon qualité)

Sciage : puissance nécessaire

pour les bois durs

Description du bois

Abrasivité : minime

Description

Aubier : plus clair, peu épais

Profilage : puissance nécessaire

(15 à 25 cernes)

pour les bois durs

Bois parfait : brun jaunâtre, jaunissant

Collage : bois dense, acide, se tachant

à la lumière

facilement avec des colles alcalines

Fil : droit

Finition : bois acide

Grain : grossier avec des zones

poreuses

Propriétés physiques

Observations particulières

Propriétés

Masse volumique

Risque de corrosion du fer en milieu

Observations

moyenne à 12 % (kg/m3) : 710

humide

physiques

et emplois

Stabilité en service : peu à moyen-

nement stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 9,3 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

intérieure •

meuble • parquet

Retrait linéaire total radial :

6,0 %

• escalier • charpente • traverses

Retrait volumique :

15,3 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 14

14

Acajou d’Afrique

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Acajou d’Afrique

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

48

Autres noms :

Acajou bassam - Acajou blanc

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

60

Nom latin : Khaya ivorensis -

K. anthotheca C. DC -

Contrainte de rupture

K. grandifoliola C. DC

de flexion parallèle (MPa) :

83

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 820

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,8

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 33

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 14

Dureté Monnin (mm-1) : 1,9

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Afrique de l’Ouest à l’Afrique de l’Est

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

rapide - relativement facile

Marché

Sciage :

Disponibilité : limitée

sans difficulté particulière

Prix : élevé

Abrasivité : moyenne

Profilage : difficultés dues au contrefil

(occasionnel)

Description du bois

Collage : susceptible

Aubier : blanc crème jaunâtre, 5 cm

de se tacher avec les colles alcalines

Bois parfait : de rose brun à rouge clair

Finition : assez absorbant à la finition

Fil : contre-fil léger à fréquent

Grain : moyen

Observations particulières

Propriétés physiques

Poussières parfois irritantes le K.

Masse volumique

grandifoliola possède des caractéris-

moyenne à 12 % (kg/m3) : 530

tiques différentes

Stabilité en service :

moyennement stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 5,8 %

Menuiserie intérieure haut de gamme

Retrait linéaire total radial :

3,8 %

• agencement • placage décoratif

• construction navale

Retrait volumique :

9,6 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 15

15

Amarante

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Amarante

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

79

Autres noms :

Bois violet - Purpleheart

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Nom latin : Peltogyne spp.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

155

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

21 250

Résistance aux chocs (Nm/cm2) :

nd

Dureté Brinell

parallèle aux fibres (N/mm2) :

nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 9

Préservation

Champignons : durable à

moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

Amérique du Sud tropicale

imprégnable

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : faible, mais régulière

Séchage : plutôt lent - relativement

Prix : élevé

facile

Sciage : puissance nécessaire

Description du bois

Abrasivité : moyenne

Aubier : blanc crème (3 à 6 cm)

Profilage : désaffûtant (dureté),

Bois parfait : beige à l’état vert,

angle d’attaque de 15° au rabotage

devenant violet intense à la lumière,

Collage : bois très dense

puis marron sombre en vieillissant

Finition : la teinte évolue à la lumière

Fil : droit

Grain : moyen à fin

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 870

Stabilité en service : moyennement stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 6,6 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

4,6 %

intérieure • meuble • marqueterie

Retrait volumique :

11,2 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 16

16

Angelim

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Angelim

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

62

Autres noms :

Saint martin gris, Saint martin jaune

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Nom latin : Hymenolobium spp.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

133

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 20 870

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 6,2

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

nd

Mise en œuvre et façonnage

Brésil, Guyane, Guyana, Surinam

Séchage : assez rapide - relativement

facile

Marché

Sciage :

Disponibilité : limitée

sans difficulté particulière

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Description du bois

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : blanc grisâtre

Finition : sans difficulté particulière sauf si taches cireuses

Bois parfait : brun jaunâtre à brun

rougeâtre

Fil : léger contrefil

Grain : grossier

Observations particulières

Propriétés physiques

Parfois le duramen comporte des

Masse volumique

taches cireuses

moyenne à 12 % (kg/m3) : 750

Stabilité en service :

Principaux emplois

moyennement stable à peu stable

Menuiserie extérieure et intérieure

Retrait linéaire total tangentiel : 8,5 %

• moulure • meuble • placage déco-

Retrait linéaire total radial :

4,2 %

ratif • parquet • bardage • lambris

• emballage

Retrait volumique :

12,7 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 17

17

Aulne

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Aulne glutineux

Contrainte de rupture

Autre nom : Aune

de compression axiale (MPa) :

47

Nom latin : Alnus glutinosa Gaertn

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

81

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

87

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

11 870

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,1

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 34

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 12

Dureté Monnin (mm-1) : 1,7

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

Marché

rapide - relativement facile

Disponibilité : limitée

Sciage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Description du bois

Collage : très facile avec tous les types

Aubier : non distinct, large

de colles

Bois parfait : blanchâtre,

Finition : sans difficulté particulière

virant à brun rougeâtre clair

Fil : droit

Grain : fin, régulier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 530

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie intérieure • moulure •

Retrait linéaire total tangentiel : 8,1 %

meuble • tournerie • contreplaqué •

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

emballage léger • loupe d’aulne utili-

Retrait volumique :

12,9 %

sée en décoration • Panneaux

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 18

18

Ayous

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Samba

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

30

Autre nom : Obéché

Contrainte de rupture

Nom latin :

de traction axiale (MPa) :

48

Triplochiton scleroxylon K. Schum

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

73

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

7 260

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,3

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 24

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 13

Dureté Monnin (mm-1) : 1,2

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : nd

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Séchage : très rapide - facile

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : bois absorbant

Disponibilité : régulière

Finition : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Description du bois

Aubier : peu distinct

Bois parfait : blanchâtre à jaune pâle

Fil : droit ou contrefil léger occasionnel

Grain : moyen à grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

Observations particulières

moyenne à 12 % (kg/m3) : 380

Très employé en déroulage

Stabilité en service : très stable

Retrait linéaire total tangentiel : 5,2 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

3,0 %

Menuiserie intérieure • moulure

• contreplaqué

Retrait volumique :

8,2 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 19

19

Azobé

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Azobé

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

96

Autre nom : Bongossi-Ekki

Contrainte de rupture

Nom latin : Lophira alata Banks-

de traction axiale (MPa) :

180

L. procera A. chev

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

227

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

21 420

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 12

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 145

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 59

Dureté Monnin (mm-1) : 10

Préservation

Champignons : durable (la zone

intermédiaire entre l’aubier et le bois

parfait est moyennement durable)

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : lent à très lent - difficile

Disponibilité : importante

Sciage : puissance nécessaire

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : désaffûtant (dureté), angle

Description du bois

d’attaque de 15° au rabotage

Aubier : rose pâle (5 cm),

Collage : bois très dense

zone intermédiaire rougeâtre à brun

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : rouge foncé à brun-violet,

sauf bois exceptionnellement gras

dépôts blancs dans les vaisseaux

Observations particulières

Fil : contrefil léger occasionnel

Résistant aux tarets • résistant aux

Grain : grossier

acides • le duramen d’azobé peut être

utilisé en classe 4 sans traitement au

Propriétés physiques

contact de l’eau. Au contact du sol, un

traitement est nécessaire, l’aubier

Masse volumique

étant assez imprégnable.

moyenne à 12 % (kg/m3) : 1070

Stabilité en service : peu stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 11,5 %

Traverses • parquet lourd trafic • fond

Retrait linéaire total radial :

7,8 %

de wagons et de camions • travaux

hydrauliques

Retrait volumique :

19,3 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 20

20

Balau, yellow

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Bangkirai

Contrainte de rupture

Autre nom : Selangan batu

de compression axiale (MPa) :

73

Nom latin : Shorea spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

142

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

22 940

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 37

Dureté Monnin (mm-1) : 5,9

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Sud-est Asiatique

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : très lent - difficile

Sciage : puissance nécessaire, lames

Marché

stellitées conseillées

Disponibilité : importante

Abrasivité : importante

Prix : moyen

Profilage : difficultés dues au contrefil,

forte demande de puissance

Description du bois

Collage : mouillage imparfait

Aubier : jaune pâle à gris clair (8 cm)

provenant de la présence de veines

Bois parfait : brun clair à brun,

de résine blanche

légèrement lustré

Finition : la présence de veines

Fil : droit, contrefil occasionnel

de résine peut contrarier le collage

Grain : fin à moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 970

Stabilité en service : peu stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 11,2 %

Menuiserie extérieure • parquet • tra-

Retrait linéaire total radial

5,0 %

verses • parquet lourd trafic • fond de

Retrait volumique :

16,2 %

wagons et de camions

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:38 Page 21

21

Balsa

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Balsa

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

9

Autre nom : Lanu

Contrainte de rupture

Nom latin : Ochroma lagopus Sw.-

de traction axiale (MPa) :

30

O. pyramidale urb.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

15

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

5 140

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 0,3

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 5,5

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 2,5

Dureté Monnin (mm-1) : 0,2

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

peu imprégnable

Amérique centrale, Équateur, Brésil

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez difficile, à mener

prudemment

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : importante

Abrasivité : minime

Prix : moyen

Profilage : surface pelucheuse

Collage : difficultés provenant

Description du bois

de la porosité du bois

Aubier : non différencié

Finition : difficultés provenant

de la porosité du bois

Bois parfait : blanc crème à blanc rosé

très pâle

Fil : droit

Grain : grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 160

Stabilité en service : très stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 5,4 %

Isolation thermique • panneau sand-

wich • maquette • modèle réduit •

Retrait linéaire total radial :

2,3 %

jouet

Retrait volumique :

7,7 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 22

22

Basralocus

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Angélique

Contrainte de rupture

Autre nom : Teck de Guyane

de compression axiale (MPa) :

70

Nom latin : Dicorynia guianensis Amsh-

Contrainte de rupture

D. paraensis Benth

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

135

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

18 350

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 7

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Guyane et Bassin amazonien

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Marché

Sciage : puissance nécessaire,

Disponibilité : limitée

forte teneur en silice

Prix : moyen

Abrasivité : importante

Profilage : outils à mises rapportées

Description du bois

de carbure de tungstène nécessaires

Aubier : rose gris, étroit à moyen

Collage : sans difficulté particulière

Bois parfait : brun beige à brun

Finition : sans difficulté particulière,

sombre violacé ou rougeâtre

sauf bois exceptionnellement gras

Fil : droit

Grain : moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

Observations particulières

moyenne à 12 % (kg/m3) : 790

Peut fendre au clouage et au vissage

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 8,3 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

5,1 %

intérieure • meuble • escalier

• construction navale

Retrait volumique :

13,4 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 23

23

Bubinga

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Bubinga

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

75

Autre nom : Essingang

Contrainte de rupture

Nom latin : Guibourtia spp.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

192

Module d’élasticité longitudinal

en flexion (MPa) :

20 180

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 7

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 80

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 38

Dureté Monnin (mm-1) : 8,2

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : lent à très lent - difficile

Marché

Sciage : puissance nécessaire, lames

Disponibilité : régulière

stellitées conseillées

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Description du bois

Collage : difficile - bois très dense

Aubier : blanchâtre, plutôt épais

Finition : sans difficulté particulière,

sauf bois exceptionnellement gras

Bois parfait : brun rougeâtre

ou rosâtre avec des veines violettes

Fil : contrefil léger occasionnel

Grain : fin à moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 925

Stabilité en service : moyennement à

Principaux emplois

peu stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 8,6 %

intérieure • ébénisterie • parquet

• escalier • agencement • placage

Retrait linéaire total radial :

5,3 %

décoratif

retrait volumique :

13,9 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 24

24

Châtaignier

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Châtaignier

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

46

Nom latin : Castanea sativa Mill.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

128

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

71

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

8 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,7

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 34

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 19

Dureté Monnin (mm-1) : 2,9

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Disponibilité : régulière

(risques de fentes et de collapse)

Prix : moyen

Sciage : facile

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : bois dense, acide, se tachant

Aubier : blanc jaunâtre (2 à 4 cernes)

facilement avec des colles alcalines

Bois parfait : brun jaunâtre moyen

Finition : bois acide

(ressemble au chêne sans maillure)

Fil : plutôt droit

Grain : grossier, comporte des zones

poreuses

Observations particulières

Propriétés physiques

Risque de corrosion du fer en milieu

Masse volumique

humide : protéger les pointes fer-

moyenne à 12 % (kg/m3) : 620

reuses de la corrosion

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 6,9 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

4,2 %

intérieure • meuble • parquet • bar-

Retrait volumique :

11,1 %

dage • lambris

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 25

25

Chênes

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Chênes

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

58

Nom latin : Quercus pedunculata Ehrh.-

Q. sessiliflora Sm.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

100

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

97

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,2

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 57

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 32

Dureté Monnin (mm-1) : 3,5

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Europe

Séchage : lent - assez difficile

Marché

(quelques risques de fentes et de

Disponibilité : importante

collapse)

Prix : moyen (selon qualité)

Sciage : puissance nécessaire

pour les bois durs

Description du bois

Abrasivité : minime

Aubier : plus clair, peu épais

Profilage : puissance nécessaire

(15 à 25 cernes)

pour les bois durs

Bois parfait : brun jaunâtre, jaunissant

Collage : bois dense, acide, se tachant

à la lumière

facilement avec des colles alcalines

Fil : droit

Finition : bois acide

Grain : grossier avec des zones

poreuses

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Risque de corrosion du fer en milieu

moyenne à 12 % (kg/m3) : 710

humide

Stabilité en service : peu à moyen-

nement stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 9,3 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

intérieure •

meuble • parquet

Retrait linéaire total radial :

6,0 %

• escalier • charpente • traverses

Retrait volumique :

15,3 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 26

26

Cherry

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Merisier d’Amérique

Contrainte de rupture

Autre nom : Merisier noir

de compression axiale (MPa) :

49

Nom latin : Cerasus serotina - Prunus

Contrainte de rupture

serotina

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

85

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 200

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) :

1,9

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

nd

Imprégnabilité de l’aubier :

nd

Mise en œuvre et façonnage

Amérique du Nord

Séchage : rapide - facile

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Disponibilité : importante

Collage : bois se collant très bien,

Prix : élevé

mais se tachant avec des colles très

acides

Finition : traces de résine

Description du bois

Aubier : peu distinct, étroit (<10 cernes) Bois parfait : brun moyen

Fil : droit

Grain : fin

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 570

Observations particulières

Stabilité en service : moyennement

Aspect plus homogène que le merisier

stable

d’Europe

Retrait linéaire total tangentiel : 7,1 %

Retrait linéaire total radial :

3,7 %

Principaux emplois

Retrait volumique :

10,8 %

Meuble • agencement

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 27

27

Cumaru

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Cumaru

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

100

Autre nom : Gaïac de Cayenne

Contrainte de rupture

Nom latin : Dipteryx spp

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

220

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 26 610

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 13

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Bolivie, Brésil, Colombie, Guyane, Guyana, Pérou Séchage : lent - assez difficile

(risque de gerces)

Sciage : denture stellitée, demande

Marché

de la puissance

Abrasivité : importante

Disponibilité : régulière

Profilage : outillage au carbure

Prix : moyen

de tungstène, risque d’éclats à cause

du contrefil

Description du bois

Collage : difficile, bois très dense

Aubier : distinct

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : brun orangé

Fil : contrefil prononcé

Grain : moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 1 050

Principaux emplois

Stabilité en service : moyennement

stable à stable

Construction navale • traverses de

chemin de fer • travaux hydrauliques

Retrait linéaire total tangentiel : 8,2 %

• placage décoratif • charpente-struc-

Retrait linéaire total radial :

5,5 %

ture • parquet fort trafic

Retrait volumique :

13,7 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 28

28

Curupixa

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Balata

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

59

Autre nom : Bacouman

Contrainte de rupture

Nom latin : Micropholis spp.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

121

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 17 300

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 5

Préservation

Champignons : faiblement durable

à durable

Capricornes : durable

Vrillettes : nd

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Guyane et Bassin amazonien

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : relativement facile

Disponibilité : importante

Sciage : taux de silice variable

Prix : moyen

Abrasivité : minime à moyenne

Profilage : outils à mises rapportées

Description du bois

de carbure de tungstène conseillés

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : non distinct

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : variable de beige

très clair à beige gris clair ou beige

brun clair avec parfois des zones roses

ou violacées

Fil : droit

Grain : fin à moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 710

Stabilité en service :

nd

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 7,9 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

intérieure • meuble • parquet • agen-

cement • contreplaqué

Retrait volumique :

12,7 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 29

29

Dibétou

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Dibétou

Contrainte de rupture

Autre nom : Noyer d’Afrique

de compression axiale (MPa) :

47

Nom latin : Lovoa trichilioïdes Harms

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

85

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

100

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 460

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,7

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 41

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 21

Dureté Monnin (mm-1) : 2,6

Préservation

Champignons : moyennement à faible-

ment durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable à peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : assez à moyennement

Disponibilité : limitée

rapide - relativement facile

Prix : moyen

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : angle d’attaque au rabotage

de 15° (contrefil)

Aubier : gris clair à jaune clair (7 cm)

Collage : susceptible de se tacher avec

Bois parfait : brun gris à brun jaunâtre,

les colles alcalines

parfois veiné de sombre

Finition : sans difficulté particulière,

Fil : contrefil léger

sauf bois exceptionnellement gras

Grain : fin à moyen

Observations particulières

Propriétés physiques

Peut fendre au clouage et au vissage

Masse volumique

• poussières irritantes • peut être uti-

moyenne à 12 % (kg/m3) : 530

lisé en remplacement du noyer

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 6,1 %

Menuiserie intérieure haut de gamme

Retrait linéaire total radial :

3,8 %

• meuble • ébénisterie • agencement

Retrait volumique :

9,9 %

• placage décoratif

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 30

30

Douglas

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Douglas

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

55

Autres noms : « Pin » d’Orégon

Contrainte de rupture

Nom latin : Pseudotsuga menziesii

de traction axiale (MPa) :

93

Franco.- Pseudotsuga douglasii Carr.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

85

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 100

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4,8

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 44

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 18

Dureté Monnin (mm-1) : 2,2

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : sensible

(aubier uniquement)

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement à peu imprégnable

Plantation en Europe

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : importante

Séchage : assez à moyennement

rapide - relativement facile

Prix : moyen

Sciage : facile sauf les gros nœuds

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : surface irrégulière

Aubier : distinct, plus pâle

pour les bois de forte croissance

Bois parfait : brun rougeâtre clair,

Collage : facile avec tous les types

veinage de bois final important

de colles

Fil : droit, nœuds adhérents

Finition : moyenne - riche en résine

et assez gros

Grain : moyen à grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 540

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 8,1 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

5,1 %

intérieure • charpente • bois de tritu-

ration

Retrait volumique :

13,2 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 31

31

Doussié

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Doussié

Contrainte de rupture

Autre nom : Lingue

de compression axiale (MPa) :

74

Nom latin : Afzelia spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

120

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

173

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 17 020

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,8

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 39

Dureté Monnin (mm-1) : 7,4

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - relativement facile Marché

Sciage : puissance nécessaire, parfois

Disponibilité : limitée

abrasif (amas de résine durcie)

Prix : élevé

Abrasivité : minime à moyenne

Profilage : angle d’attaque au rabotage

Description du bois

de 15° (si contrefil)

Aubier : blanchâtre à jaune pâle

Collage : bois très dense

(2 à 5 cm)

Finition : les dépôts de gomme durcie

Bois parfait : brun rougeâtre

contrarient l’adhérence des produits

Fil : contrefil léger occasionnel

Grain : moyen

Observations particulières

Poussières irritantes • colorant jaune

Propriétés physiques

délavable • risque de corrosion du fer

Masse volumique

en milieu humide

moyenne à 12 % (kg/m3) : 750

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 4,6 %

intérieure haut de gamme • parquet

Retrait linéaire total radial :

3,1 %

• escalier • construction navale • par-

Retrait volumique :

7,7 %

quet lourd trafic • bardage

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 32

32

Épicéa

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Épicéa

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

45

Nom latin : Picea excelsa Link.-

P. abies Karst.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

85

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

71

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 000

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4,5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 31

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 13

Dureté Monnin :

1,4

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : sensible

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

peu à non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

peu imprégnable (variable)

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : très rapide et facile

Disponibilité : importante

Sciage : facile, sauf dans les zones

Prix : modéré

de nœuds durs

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : sans difficulté particulière

Aubier : non distinct

Collage : très efficace avec tous

Bois parfait : blanc jaunâtre très pâle,

les types de colles

faible veinage de bois final

Finition : qualité de finition moyenne

Fil : très droit

Grain : fin et régulier, fonction

de la vitesse de croissance

Observations particulières

• Bois fissile • nœuds assez durs

Propriétés physiques

parfois peu adhérents • souvent

Masse volumique

confondu avec le sapin

moyenne à 12 % (kg/m3) : 450

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie intérieure • charpente

Retrait linéaire total tangentiel : 9,3 %

• contreplaqué • poteaux de lignes

Retrait linéaire total radial :

5,1 %

électriques et de télécommunication

Retrait volumique :

14,4 %

• ossature • moulures • lambris

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 33

33

Érable sycomore

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Érable sycomore

Contrainte de rupture

Nom latin : Acer pseudoplatanus L.

de compression axiale (MPa) :

54

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

115

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

110

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 54

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 30

Dureté Monnin (mm-1) : 4,7

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Europe

Séchage : assez à moyennement

rapide - relativement facile (attention

aux risques de coloration)

Sciage : les irrégularités de fil peuvent

Marché

infléchir le parcours de la lame

Disponibilité : limitée

Abrasivité : minime

Prix : élevé

Profilage : sans difficulté particulière

(réduire l’angle d’attaque à 15° si le fil

Description du bois

est très ondulé)

Aubier : non distinct

Collage : sans difficulté particulière

Bois parfait : blanc à blanc jaune pâle

Finition : prend très bien la teinte

Fil : ondulé

Grain : fin et régulier

Observations particulières

Peut être utilisé en remplacement du

merisier (avec teinte)

Propriétés physiques

Masse volumique

Principaux emplois

moyenne à 12 % (kg/m3) : 630

Menuiserie intérieure haut de gamme

Stabilité en service : peu stable

• meuble • ébénisterie • parquet • pla-

Retrait linéaire total tangentiel : 7,8 %

cage décoratif • bois de cintrage et de

Retrait linéaire total radial :

4,5 %

tournage • instruments de musique à

Retrait volumique :

12,3 %

corde

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 34

34

Fraké

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Limba

Contrainte de rupture

Autres noms : Limbo - Limba

de compression axiale (MPa) :

47

Nom latin :

Contrainte de rupture

Terminalia superba Engl. et Diels

de traction axiale (MPa) :

105

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

114

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 750

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 53

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 22

Dureté Monnin (mm-1) : 2,2

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : rapide - facile

Disponibilité : importante

Sciage : sans difficulté particulière

Prix : modéré

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Description du bois

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : peu différencié

Finition : sans difficulté particulière,

sauf bois exceptionnellement gras

Bois parfait : blanc-jaune ou veiné

de brun noirâtre à cœur ou cœur gris

brun

Fil : droit ou contrefil léger occasionnel

Grain : moyen à grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 540

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 6,5 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

4,6 %

intérieure • moulures • contreplaqué

• placage décoratif

Retrait volumique :

11,1 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 35

35

Framiré

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Framiré

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

43

Autre nom : Lidia

Contrainte de rupture

Nom latin : Terminalia ivorensis A. Chev.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

99

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 350

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,6

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 38

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 16

Dureté Monnin (mm-1) : 1,7

Préservation

Champignons : durable

à moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Afrique de l’Ouest

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

Marché

rapide - relativement facile

Disponibilité : régulière

Sciage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Description du bois

Collage : bois acide

Aubier : peu différencié (2 à 5 cm)

Finition : sans difficulté particulière,

sauf bois exceptionnellement gras

Bois parfait : blanc jaunâtre clair à

brun jaunâtre clair, souvent verdâtre

Fil : droit ou contrefil léger occasionnel

Observations particulières

Grain : moyen

Poussières irritantes, colorant jaune

délavable • risque de corrosion du fer

Propriétés physiques

en milieu humide • peut être utilisé en

Masse volumique

remplacement du chêne

moyenne à 12 % (kg/m3) : 495

Stabilité en service : très stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 5,5 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

intérieure • moulures • meubles

Retrait linéaire total radial :

3,7 %

• parquet • contreplaqué

Retrait volumique :

9,2 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 36

36

Frêne

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Frêne

Contrainte de rupture

Nom latin : Fraxinus excelsior L.

de compression axiale (MPa) :

51

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

145

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

113

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 900

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 7,7

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 64

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm) :

34

Dureté Monnin (mm-1) : 5,3

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Abrasivité : minime

Prix : élevé

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : bois absorbant, utiliser des

Description du bois

colles de viscosité élevée - Ne coller que

Aubier : non distinct

des bois bien secs avec des colles

à la résorcine

Bois : parfait blanc à brun pâle,

parfois cœur noir

Finition : bois absorbant

Fil : droit

Grain : grossier avec des zones poreuses

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 720

Principaux emplois

Stabilité en service : moyennement

Menuiserie intérieure • parquet

stable

• agencement • placage décoratif

Retrait linéaire total tangentiel : 9,6 %

• pièces tournées • pièces cintrées

Retrait linéaire total radial :

5,7 %

pour sièges • articles de sport

Retrait volumique :

15,3 %

• manches d’outils frappants

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 37

37

Grapia

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Grapia

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

63

Autre nom : Garapa

Contrainte de rupture

Nom latin : Apuleia leiocarpa

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

116

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 15 880

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 6,5

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait : peu

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Paraguay, Séchage : lent, relativement facile

Pérou, Vénézuela

Sciage : denture stellitée nécessaire

Abrasivité : importante

Marché

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène, la vitesse d’amenage et l’angle d’at-Disponibilité : régulière

taque doivent être réduits.

Prix : moyen

Collage : sans difficulté particulière

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : distinct

Observations particulières

Bois parfait : jaune

La durabilité naturelle du bois est très

variable, un traitement de préservation

Fil : droit ou avec contrefil

est nécessaire pour la classe 3 « forte

Grain : moyen

exposition » et la classe 4 • Par contre

cette essence peut être employée en

Propriétés physiques

classe 5 (usage marin) car elle contient

Masse volumique

beaucoup de silice.

moyenne à 12 % (kg/m3) : 790

Principaux emplois

Stabilité en service : moyennement

Menuiserie extérieure et intérieure

stable à stable

• construction navale • traverses de

Retrait linéaire total tangentiel : 7,5 %

chemin de fer • travaux hydrauliques

Retrait linéaire total radial :

4,2 %

• placage décoratif • charpente-struc-

Retrait volumique :

11,7 %

ture • parquet fort trafic

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 38

38

Hêtre

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Hêtre

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

58

Nom latin : Fagus sylvatica L.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

117

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

107

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 14 300

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 10

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 71

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 28

Dureté Monnin (mm-1) : 3,9

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable, sauf cœur rouge non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Marché

Sciage : puissance nécessaire pour les

Disponibilité : importante

bois durs

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Description du bois

Collage : bois absorbant, susceptible

de se cémenter - Forte pression de

Aubier : non distinct

serrage nécessaire

Bois parfait : blanchâtre à brun très

Finition : prend très bien la teinte

pâle, fonçant à brun rougeâtre, parfois

cœur rouge

Fil : droit à peu ondulé

Observations particulières

Grain : fin

Le cœur rouge n’est pas imprégnable

• peut être utilisé en remplacement

du merisier, de l’acajou, du noyer

Propriétés physiques

(avec teinte).

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 680

Principaux emplois

Stabilité en service : peu stable

Menuiserie intérieure • meubles

Retrait linéaire total tangentiel : 12,3 %

• parquet • pièces tournées • pièces

cintrées • contreplaqué pour matériel

Retrait linéaire total radial :

6,0 %

roulant • traverses

Retrait volumique :

18,3 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 39

39

Ilomba

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Ilomba

Contrainte de rupture

Autre nom : Eteng

de compression axiale (MPa) :

39

Nom latin : Pycnanthus angolensis

Contrainte de rupture

Warb.

de traction axiale (MPa) :

60

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

88

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 130

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 2,6

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 34

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 16

Dureté Monnin (mm-1) :

1,3

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Sciage : sans difficulté particulière

Marché

Abrasivité : minime

Disponibilité : régulière

Profilage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Collage : sans difficulté particulière

Finition : bouche porage en finition

Description du bois

laquée

Aubier : non différencié

Bois parfait : blanc grisâtre

à beige rosâtre pâle

Fil : droit

Grain : moyen à grossier

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Peut être utilisé en remplacement du

moyenne à 12 % (kg/m3) : 480

virola (baboen) • très employé en

Stabilité en service : moyennement

déroulage

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 9,4 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

Menuiserie intérieure • moulures

• meubles • contreplaqué

Retrait volumique :

14,2 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 40

40

Imbuia

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Imbuia

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

49

Autre nom : Canéla imbuia

Contrainte de rupture

Nom latin : Phoebe porosa Mez-

de traction axiale (MPa) :

nd

Ocotea porosa Barroso

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

93

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

9 260

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 5

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

peu à non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Préservation

Brésil Sud

Champignons : très durable

Marché

Capricornes : très durable

Disponibilité : limitée

Vrillettes : très durable

Prix : moyen

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

Description du bois

non imprégnable

Aubier : blanc grisâtre

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Bois parfait : de beige brun jaunâtre

à brun sombre, avec souvent de fines

veines foncées irrégulières

Mise en œuvre et façonnage

Fil : droit ou contrefil léger, parfois fil Séchage : plutôt lent - assez difficile

ondulé

Sciage : sans difficulté particulière

Grain : fin

Abrasivité : minime

Profilage : sans difficulté particulière

Propriétés physiques

Collage : sans difficulté particulière

Masse volumique

Finition : sans difficulté particulière

moyenne à 12 % (kg/m3) : 710

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 6,8 %

intérieure • ébénisterie • parquet

• agencement • contreplaqué • pla-

Retrait linéaire total radial :

3,3 %

cage décoratif

Retrait volumique :

10,1 %

pp. 01 à 39_NV.qxd 22/10/07 11:39 Page 41

41

Ipé

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Ipé

Contrainte de rupture

Autre nom : Ébène verte

de compression axiale (MPa) :

110

Nom latin : Tabebuia spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

190

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 22 760

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 14

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : très durable

Vrillettes : très durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Guyane, Paraguay, Pérou, Surinam,

Séchage : lent, relativement facile

Vénézuela

Sciage : Denture stellitée nécessaire,

Marché

demande de la puissance

Disponibilité : importante

Abrasivité : importante

Prix : élevé

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène, la vitesse d’amenage et l’angle

d’attaque doivent être réduits.

Description du bois

Collage : bois très dense

Aubier : beige

Finition : bouche-porage conseillé

Bois parfait : brun jaunâtre à brun

sombre olive

Fil : contrefil

Grain : fin

Propriétés physiques

Masse volumique

Principaux emplois

moyenne à 12 % (kg/m3) : 1 050

Menuiserie extérieure et intérieure

Stabilité en service : moyennement

• construction navale • ébénisterie

stable

• instruments de musique • travaux

Retrait linéaire total tangentiel : 6,7 %

hydrauliques • placage décoratif • char-

Retrait linéaire total radial :

5,5 %

pente-structure • parquet fort trafic

Retrait volumique :

12,2 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 42

42

Iroko

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Iroko

Contrainte de rupture

Autre nom : Abang

de compression axiale (MPa) :

57

Nom latin : Chlorophora excelsa

Contrainte de rupture

Benth et Hook F. - C. regia A. Chev.

de traction axiale (MPa) :

80

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

105

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 840

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,8

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 66

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 29

Dureté Monnin (mm-1) :

4

Préservation

Champignons : très durable à durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale,

Afrique de l’Est

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Sciage : sans difficulté particulière

Marché

Abrasivité : moyenne

Disponibilité : importante

Profilage : difficultés dues au contrefil

(occasionnel)

Prix : moyen

Collage : susceptible de se tacher avec

les colles à la caséine

Description du bois

Finition : utiliser des produits sans

Aubier : blanc jaunâtre (5 à 8 cm)

huiles siccatives (résines vinyliques en

Bois : parfait brun-jaune à brun foncé

solvants ou polyuréthannes)

Fil : contrefil léger

Grain : moyen à grossier

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Poussières irritantes

moyenne à 12 % (kg/m3) : 650

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 5,5 %

intérieure • meubles • parquet

Retrait linéaire total radial :

3,5 %

• escalier • agencement • placage

Retrait volumique :

9,0 %

décoratif • construction navale

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 43

43

Itaúba

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Itaúba

Contrainte de rupture

Autre nom : Taoub

de compression axiale (MPa) :

70

Nom latin : Mezilaurus itauba

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

138

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 21 020

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 5

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Brésil, Guyane, Surinam

Séchage : lent, assez difficile (risque

important de gerces)

Marché

Sciage : denture stellitée nécessaire,

demande de la puissance

Disponibilité : régulière

Abrasivité : importante

Prix : moyen

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène

Description du bois

Collage : bois dense

Aubier : peu distinct

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : brun jaunâtre à fauve

Fil : droit

Grain : fin

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 850

Principaux emplois

Stabilité en service : moyennement

Menuiserie extérieure et intérieure

stable

• construction navale • ébénisterie

Retrait linéaire total tangentiel : 9,5 %

• meuble • lambris • placage décoratif

Retrait linéaire total radial :

3,9 %

• charpente-structure • parquet fort

trafic

Retrait volumique :

13,4 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 44

44

Jaboty

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Jaboty

Contrainte de rupture

Autre nom : Cambara

de compression axiale (MPa) :

50

Nom latin : Erisma uncinatum

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

55

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 15 520

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) :

2,8

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Brésil, Guyane, Vénézuela, Surinam

Séchage : assez rapide, relativement

facile

Sciage : sans difficulté particulière

Marché

Abrasivité : minime

Disponibilité : importante

Profilage : sans difficulté particulière

Prix : modéré

Collage : sans difficulté particulière

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : grisé

Bois : brun rosé à brun rouge

Fil : droit

Grain : grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 600

Principaux emplois

Stabilité en service : peu stable

Menuiserie extérieure et intérieure

Retrait linéaire total tangentiel :

9 %

• moulure • meuble • placage déco-

Retrait linéaire total radial :

4,1 %

ratif • contreplaqué • bardage • lam-

bris • emballage

Retrait volumique :

13,1 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 45

45

Jatoba

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Jatoba

Contrainte de rupture

Autre nom : Courbaril

de compression axiale (MPa) :

85

Nom latin : Hymenea spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

160

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 23 460

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 10

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Antilles, Brésil, Pérou, Argentine, Paraguay, Guyana, Guyane, Vénézuela, Surinam

Séchage : assez rapide, relativement

facile

Marché

Sciage : denture stellitée nécessaire,

demande de la puissance

Disponibilité : importante

Abrasivité : importante

Prix : moyen

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène

Description du bois

Collage : bois dense

Aubier : blanc légèrement brun

Finition : excellente tenue aux vernis

Bois parfait : brun rougeâtre

Fil : léger contrefil occasionnel

Grain : moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 950

Principaux emplois

Stabilité en service : moyennement

stable à stable

Menuiserie extérieure et intérieure

Retrait linéaire total tangentiel : 8,1 %

• moulure • meuble • placage décora-

tif • charpente • bardage • charpente-

Retrait linéaire total radial :

3,8 %

structure • parquet fort trafic

Retrait volumique :

11,9 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 46

46

Jelutong

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Jelutong

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

27

Autre nom : Melabuwai

Contrainte de rupture

Nom latin : Dyera costulata Hook F.-

de traction axiale (MPa) :

nd

D. lowii Hook F.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

50

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 040

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 1,3

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Sud-est Asiatique

Séchage : assez à moyennement

rapide - relativement facile (risques

d’attaque par les champignons)

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Abrasivité : moyenne (latex encrassant

Prix : moyen

les outils)

Collage : mouillage imparfait provenant

Description du bois

de la présence du latex

Aubier : non différencié

Finition : mouillage imparfait provenant

Bois : parfait brun jaune pâle,

de la présence du latex

tendance à foncer

Fil : droit

Grain : assez fin à moyen

Observations particulières

Importé sous forme de sciages • sert

Propriétés physiques

à la production du latex pour le che-

Masse volumique

wing gum • peut être utilisé en rem-

moyenne à 12 % (kg/m3) : 460

placement de l’obéché et du peuplier

Stabilité en service : très stable

Retrait linéaire total tangentiel : 3,0 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

1,2 %

Meubles • contreplaqué • crayon

• encadrement

Retrait volumique :

4,2 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 47

47

Jongkong

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Médang

Contrainte de rupture

Autre nom : Mentibu

de compression axiale (MPa) :

42

Nom latin :

Contrainte de rupture

Dactylocladus stenostachys Oliv.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

76

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 14 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 2,5

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : nd

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Sud-est Asiatique

Séchage : assez à moyennement

Marché

rapide (difficultés dues au phloème) -

Disponibilité : régulière

relativement facile

Prix : moyen

Sciage : difficultés dues au phloème

Abrasivité : moyenne

Description du bois

Profilage : difficultés dues au phloème

Aubier : brun jaune clair

Collage : sans difficulté particulière

(peu différencié)

Finition : difficultés dues au phloème

Bois parfait : brun clair, fonçant à

la lumière à brun-rose et brun-rouge

Fil : droit à contrefil léger

Grain : fin à moyen, dépôts sombres

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 550

Stabilité en service : moyennement

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 4,1 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

2,1 %

Retrait volumique :

6,2 %

Menuiserie intérieure • contreplaqué

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 48

48

Kapur

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Kapur

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

66

Autre nom : Keladan

Contrainte de rupture

Nom latin : Dryobalanops spp.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

120

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 16 150

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 6,7

Préservation

Champignons : très durable à durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Sud-est Asiatique

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Sciage : siliceux, lames stellitées

conseillées

Marché

Abrasivité : moyenne à importante

Disponibilité : régulière

Profilage : outils à mises rapportées

Prix : moyen

de carbure de tungstène nécessaires

Collage : mouillage imparfait provenant

Description du bois

d’exsudation de résine

Aubier : brun clair jaunâtre à rose pâle

Finition : difficultés provenant de

la porosité du bois

Bois parfait : rouge-rose, fonçant

à brun-rouille

Fil : droit à contrefil occasionnel

Grain : fin à moyen

Observations particulières

Peut être utilisé en remplacement du

Propriétés physiques

kéruing • odeur de camphre

Masse volumique

• risque de corrosion du fer en milieu

moyenne à 12 % (kg/m3) : 770

humide

Stabilité en service : peu stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 6,5 %

Menuiserie extérieure • meubles

Retrait linéaire total radial :

2,1 %

• parquet lourd trafic • contreplaqué

Retrait volumique :

8,6 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 49

49

Kempas

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Kempas

Contrainte de rupture

Autre nom : Yuan

de compression axiale (MPa) :

66

Nom latin : Koompassia malaccensis

Contrainte de rupture

Maing. ex Benth

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

126

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 23 000

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 7,9

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable à moyennement

imprégnable

Sud-est Asiatique

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : régulière

Séchage : lent (difficultés

Prix : moyen

dues au phloème) - assez difficile

Sciage : difficultés dues au phloème

Description du bois

Abrasivité : moyenne

Aubier : jaunâtre à blanc

Profilage : difficultés dues au phloème

Bois parfait : rose fonçant à

Collage : sans difficulté particulière

rouge-orange clair ou brun foncé

Finition : difficultés dues au phloème

Fil : plus ou moins à contrefil

Grain : assez grossier, zones de

phloème jaunâtre de largeur tangentielle

jusqu’à 8 cm

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 810

Stabilité en service : moyennement

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 3,2 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

2,0 %

Menuiserie extérieure • parquet

Retrait volumique :

5,2 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 50

50

Keruing

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Keruing

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

60

Autre nom : Yang

Contrainte de rupture

Nom latin : Dipterocarpus spp.

de traction axiale (MPa) :

125

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

105

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 16 610

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 36

Dureté Monnin (mm-1) : 3,8

Préservation

Champignons : moyennement durable

(très variable)

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

peu imprégnable (variable)

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Asie du Sud et du Sud-Est

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : régulière

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Prix : moyen

Sciage : siliceux, lames stellitées

conseillées

Abrasivité : moyenne à importante

Description du bois

Profilage : résine encrassant les outils

Aubier : brun jaunâtre clair à gris-brun

Collage : mouillage imparfait

ou gris-rouge (4 à 8 cm)

provenant d’exsudation de résine

Bois parfait : fonction de la masse

Finition : mouillage imparfait provenant

volumique, brun-pâle à brun-rouge à

d’exsudation de résine

pourpre

Fil : droit à contrefil occasionnel

Grain : assez fin

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 760

Stabilité en service : peu stable

Retrait linéaire total tangentiel : 10,3 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

6,7 %

Contreplaqué • traverses

Retrait volumique :

17,0 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 51

51

Kosipo

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Kosipo

Contrainte de rupture

Autre nom : Atom-Assié

de compression axiale (MPa) :

55

Nom latin :

Contrainte de rupture

Entandrophragma candollei Harms

de traction axiale (MPa) :

78

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

122

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 190

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,2

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 50

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 26

Dureté Monnin (mm-1) : 3

Préservation

Champignons : durable

à moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : lent à très lent - difficile

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Abrasivité : moyenne

Prix : moyen

Profilage : difficultés dues au contrefil

Collage : sans difficulté particulière

Description du bois

Finition : difficultés dues au contrefil

Aubier : blanchâtre à brun pâle (5 à 7 cm)

Bois parfait : brun à brun violacé

sombre

Fil : contrefil léger

Grain : moyen à grossier

Observations particulières

Peut être utilisé en remplacement du

Propriétés physiques

sapelli

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 690

Principaux emplois

Stabilité en service : peu stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 7,1 %

intérieure • meubles • ébénisterie

Retrait linéaire total radial :

5,0 %

• agencement • placage décoratif

• construction navale • bardage

Retrait volumique :

12,1 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 52

52

Koto

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Koto

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

55

Autre nom : Aké

Contrainte de rupture

Nom latin :

de traction axiale (MPa) :

84

Pterygota macrocarpa K. Schum.-

P. bequaertii De Wild.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

140

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 140

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4,5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 45

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 20

Dureté Monnin (mm-1) : 2,3

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : impré-

gnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Collage : sans difficulté particulière

Prix : modéré

Finition : sans difficulté particulière,

sauf bois exceptionnellement gras

Description du bois

Aubier : non différencié

Bois parfait : blanc crème

Fil : contrefil léger

Grain : moyen à grossier

Observations particulières

Peut être utilisé en remplacement du

Propriétés physiques

chêne et du limba • ressemble à

Masse volumique

l’eyong

moyenne à 12 % (kg/m3) : 610

Stabilité en service : peu stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 10,7 %

Menuiserie intérieure • moulures

Retrait linéaire total radial :

4,7 %

• agencement • contreplaqué • pla-

cage décoratif

Retrait volumique :

15,4 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 53

53

Lauan, white

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Lauan, white

Contrainte de rupture

Autre nom : Mayapis

de compression axiale (MPa) :

30

Nom latin : Shorea spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

117

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

116

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 330

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 37

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 18

Dureté Monnin (mm-1) : 1,9

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : nd

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : peu

imprégnable (variable)

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement imprégnable

Philippines

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : assez à moyennement

Disponibilité : régulière

rapide - relativement facile

Prix : moyen

Sciage : siliceux, lames stellitées

conseillées

Description du bois

Abrasivité : importante

Aubier : peu différencié, blanc

Profilage : outils à mises rapportées

à jaunâtre ou gris clair (5 à 9 cm)

de carbure de tungstène nécessaires

Bois parfait : rose clair ou brun-jaune

Collage : sans difficulté particulière

(très variable)

Finition : sans difficulté particulière

Fil : droit à contrefil occasionnel

Grain : assez grossier

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Bois fissile • peut être utilisé en rem-

moyenne à 12 % (kg/m3) : 590

placement du limba • confusions pos-

Stabilité en service : moyennement

sibles avec le white seraya et le light

stable

red lauan

Retrait linéaire total tangentiel : 7,6 %

Retrait linéaire total radial :

4,2 %

Principaux emplois

Retrait volumique :

11,8 %

Menuiserie intérieure • contreplaqué

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 54

54

Louro vermelho

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Grignon franc

Contrainte de rupture

Autre nom : Gaméla

de compression axiale (MPa) :

51

Nom latin : Ocotea rubra Mez

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

90

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 14 170

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 4,2

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement imprégnable

Bassin amazonien et Guyane

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : très lent - difficile

Sciage : sans difficulté particulière

Marché

Abrasivité : minime

Disponibilité : limitée

Profilage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Collage : sans difficulté particulière

Finition : sans difficulté particulière,

Description du bois

sauf bois exceptionnellement gras

Aubier : blanc grisâtre

Bois parfait : brun rose

Fil : droit ou contrefil léger fréquent

Grain : moyen

Observations particulières

Propriétés physiques

Utilisations liées à la possibilité d’ob-

Masse volumique

tenir une siccité correcte

moyenne à 12 % (kg/m3) : 660

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 8,8 %

intérieure • moulure • meuble

Retrait linéaire total radial :

4,5 %

• contreplaqué • placage décoratif

• construction navale • mobilier urbain

Retrait volumique :

13,3 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 55

55

Maçaranduba

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Balata rouge

Contrainte de rupture

Autre nom : Massaranduba

de compression axiale (MPa) :

105

Nom latin : Manilkara spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

200

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 24 410

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 13

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Brésil, Pérou, Guyana, Guyane, Surinam,

Honduras, Colombie

Séchage : lent et difficile (gerces et

déformations)

Sciage : denture stellitée nécessaire,

Marché

demande de la puissance

Abrasivité : importante

Disponibilité : régulière

Profilage : outillage au carbure de tung-

Prix : modéré

stène

Collage : bois très dense

Description du bois

Finition : sans difficulté particulière

Aubier : rosé

Bois parfait : brun rouge foncé

Fil : droit

Grain : fin

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 1 050

Principaux emplois

Stabilité en service : peu stable

Travaux hydrauliques

• moulure

Retrait linéaire total tangentiel : 9,5 %

• meuble • placage décoratif • bardage

• charpente-structure • parquet fort

Retrait linéaire total radial :

7,5 %

trafic

Retrait volumique :

17 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 56

56

Makoré

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Douka

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

58

Autre nom : Baku

Contrainte de rupture

Nom latin :

de traction axiale (MPa) :

105

Tieghemella heckelii Pierre -

T. africana A. Chev.- Dumoria spp.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

137

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 850

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,3

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 43

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 27

Dureté Monnin (mm-1) : 3,5

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : assez à moyennement

Disponibilité : régulière

rapide - relativement facile

Prix : moyen

Sciage : forte teneur en silice

Abrasivité : importante

Description du bois

Profilage : outils à mises rapportées

de carbure de tungstène nécessaires

Aubier : blanchâtre à rose pâle (5 à 7cm)

Collage : sans difficulté particulière

Bois parfait : de brun rosâtre à

Finition : difficultés dues au contrefil

brun-rouge foncé (le douka du Gabon

est plutôt rouge clair)

Fil : droit à contrefil prononcé

Grain : fin à moyen

Observations particulières

Propriétés physiques

Poussières très irritantes • similarité

Masse volumique

avec le moabi

moyenne à 12 % (kg/m3) : 690

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 7,8 %

intérieure • meubles • parquet

Retrait linéaire total radial :

5,9 %

• escalier • contreplaqué • placage

décoratif • construction navale

Retrait volumique :

13,7 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 57

57

Mansonia

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Bété

Contrainte de rupture

Autre nom : Koul

de compression axiale (MPa) :

59

Nom latin : Mansonia altissima A. Chev.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

115

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

150

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 620

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 83

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 32

Dureté Monnin (mm-1) : 3,8

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : nd

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Afrique de l’Ouest

Séchage : assez à moyennement

rapide - relativement facile

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Abrasivité : moyenne

Prix : moyen

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : sans difficulté particulière

Description du bois

Finition : sans difficulté particulière,

Aubier : blanc à blanc rosâtre (2 à 4 cm)

sauf bois exceptionnellement gras

Bois parfait : brun jaunâtre à brun gris

foncé violacé, jaunit à la lumière

Fil : droit

Grain : fin

Observations particulières

Poussières très irritantes, risques

Propriétés physiques

d’allergies • peut être utilisé en rem-

Masse volumique

placement du noyer

moyenne à 12 % (kg/m3) : 650

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 7,9 %

intérieure • meubles • ébénisterie

Retrait linéaire total radial :

4,7 %

• parquet • agencement • placage

Retrait volumique :

12,6 %

décoratif

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 58

58

Mélèze

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Mélèze d’Europe

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

53

Nom latin : Larix decidua Miller-

L. europaea D.C.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

101

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

93

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,2

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 49

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 22

Dureté Monnin (mm-1) : 2,7

Préservation

Champignons : moyennement

à faiblement durable

Capricornes : sensible (aubier uniquement)

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement imprégnable (variable)

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : assez à moyennement

Disponibilité : régulière

rapide - relativement facile

Prix : moyen

Sciage : possibilité d’encrassement

par la résine - Présence de nœuds durs

Description du bois

Abrasivité : minime

Aubier : jaunâtre peu épais (6 à 20 cernes) Profilage : sans difficulté particulière

Bois parfait : rougeâtre, veinage

Collage : de préférence avec des

de bois final bien marqué, canaux

colles alcalines, à solvant, résorcine -

résinifères assez nombreux

N’encoller que des surfaces fraîche-

Fil : droit

ment rabotées ou poncées

Grain : variable et fonction de

Finition : sans difficulté particulière

la vitesse de croissance

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Bois fissile • nœuds assez durs par-

moyenne à 12 % (kg/m3) : 600

fois peu adhérents

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 9,2 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

intérieure • parquet • bardage • mo-

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

bilier urbain • construction navale

Retrait volumique :

14,0 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 59

59

Mengkulang

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Mengkulang

Contrainte de rupture

Autre nom : Palapis

de compression axiale (MPa) :

60

Nom latin : Tarrieta simplicifolia Mast

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

118

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 14 450

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 4,5

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Birmanie, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Sabah, Sarawak, Thaïlande, Vietnam

Séchage : assez rapide et relativement

facile mais risque de gerces

Marché

Sciage : denture stellitée (silice)

Disponibilité : importante

Abrasivité : importante

Prix : moyen

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène recommandé (silice)

Description du bois

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : jaune rouge, étroit

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : rose pâle, fonçant à jaune

rouge ou brun rouge

Fil : droit ou légèrement ondulé ou irrégulier Grain : assez grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 700

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 6,2 %

Menuiserie extérieure et intérieure

• meuble • parquet • contreplaqué

Retrait linéaire total radial :

3,5 %

• lambris • emballage

Retrait volumique :

9,7 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 60

60

Méranti, Dark Red

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Méranti, dark red

Contrainte de rupture

Autre nom : Seraya, red

de compression axiale (MPa) :

52

Nom latin : Shorea spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

144

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

92

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 020

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,9

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 47

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 23

Dureté Monnin (mm-1) : 2,6

Préservation

Champignons : durable à moyennement

durable (fonction de la masse volumique)

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable (variable)

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement imprégnable

Sud-est Asiatique

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : régulière

Séchage : plutôt lent - relativement

Prix : moyen

facile

Sciage : sans difficulté particulière

Description du bois

Abrasivité : moyenne (résine)

Aubier : jaune pâle à rose-gris clair

Profilage : parfois fibreux au rabotage

(4 à 8 cm)

Collage : sans difficulté particulière

Bois parfait : rouge saumon

Finition : mouillage imparfait provenant

à brun-rouge violacé

d’exsudation de résine

Fil : droit à contrefil prononcé

Grain : assez grossier

Observations particulières

Peut être employé en classe de risque

3 si la masse volumique est supé-

Propriétés physiques

rieure à 670 kg/m3 • peut être utilisé

Masse volumique

en remplacement du sipo, du khaya,

moyenne à 12 % (kg/m3) : 680

du niangon, de l’okoumé, de l’ilomba

Stabilité en service : moyennement

• confusions possibles avec le light red

stable

méranti, le red balau, et le red lauan

Retrait linéaire total tangentiel : 8,7 %

Retrait linéaire total radial :

4,5 %

Principaux emplois

Retrait volumique :

13,2 %

Menuiserie extérieure • contreplaqué

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 61

61

Merbau

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Merbau

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

71

Autre nom : Gonuo

Contrainte de rupture

Nom latin : Intsia spp.

de traction axiale (MPa) :

140

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

135

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 15 440

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 40

Dureté Monnin (mm-1) : 6,4

Préservation

Champignons : durable à très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Sud-est Asiatique

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Marché

Sciage : puissance nécessaire,

Disponibilité : régulière

lames stellitées conseillées

Prix : moyen

Abrasivité : moyenne

Profilage : difficultés dues au contrefil,

Description du bois

forte demande de puissance

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : jaune pâle,

parfois à reflets verdâtres (5 à 8 cm)

Finition : possibilités de présence de

gomme durcie

Bois parfait : gris-brun à bronze,

fonçant à brun foncé

Fil : droit à contrefil

Grain : grossier

Observations particulières

Propriétés physiques

Risque de corrosion du fer en milieu

Masse volumique

humide • ressemble au doussié • bois

moyenne à 12 % (kg/m3) : 830

fissile

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 7,3 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

3,6 %

intérieure • parquet • escalier • cons-

truction navale • travaux hydrauliques

Retrait volumique :

10,9 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 62

62

Merisier

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Merisier

Contrainte de rupture

Nom latin : Cerasus avium Mœnch -

de compression axiale (MPa) :

49

Prunus avium L.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

98

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

96

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 750

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 54

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 29

Dureté Monnin (mm-1) : 4,3

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : nd

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Europe

Séchage : assez facile - assez rapide

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Collage : bois se tachant avec des

Prix : élevé

colles très acides

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : plus pâle

Bois parfait : jaune miel à brun rosâtre

Fil : droit à peu ondulé

Grain : moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 610

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 8,4 %

Menuiserie intérieure haut de gamme

Retrait linéaire total radial :

5,1 %

• meuble • ébénisterie • agencement

• placage décoratif

Retrait volumique :

13,5 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 63

63

Moabi

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Moabi

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

74

Autre nom : Adjap

Contrainte de rupture

Nom latin :

de traction axiale (MPa) : nd

Baillonella toxisperma Pierre

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

199

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 21 040

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 41

Dureté Monnin (mm-1) : 6,3

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

peu à non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Afrique Centrale

Séchage : plutôt lent - relativement

facile

Sciage : siliceux, lames stellitées

Marché

conseillées

Disponibilité : régulière

Abrasivité : importante

Prix : moyen

Profilage : outils à mises rapportées

de carbure de tungstène nécessaires

Description du bois

Collage : bois très dense

Aubier : gris sombre à gris rosâtre

Finition : sans difficulté particulière,

sauf bois exceptionnellement gras

Bois parfait : brun-rose à brun-rouge

Fil : droit ou contrefil léger

Grain : fin

Observations particulières

Propriétés physiques

Poussières irritantes • peut être utilisé

Masse volumique

en remplacement du makoré

moyenne à 12 % (kg/m3) : 860

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 8,3 %

intérieure • meuble • parquet • esca-

lier • contreplaqué • placage décora-

Retrait linéaire total radial :

6,2 %

tif • parquet lourd trafic

Retrait volumique :

14,5 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 64

64

Mogno

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Acajou d’Amérique

Contrainte de rupture

Autre nom : Caoba

de compression axiale (MPa) :

55

Nom latin :

Contrainte de rupture

Swietenia macrophylla King -

de traction axiale (MPa) :

nd

S. humilis Zvcc.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

98

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 790

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,1

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 37

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 18

Dureté Monnin (mm-1) : 2,7

Préservation

Champignons : durable

Capricornes : durable

Vrillettes : nd

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement à peu imprégnable

Amérique tropicale

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : rapide - facile

Sciage : parfois risque de tensions

internes

Marché

Abrasivité : minime

Disponibilité : régulière

Profilage : sans difficulté particulière

Prix : élevé

Collage : sans difficulté particulière

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : blanc jaunâtre

Bois parfait : rosé devenant brun rouge

Fil : droit ou contrefil léger

Grain : fin à moyennement fin

Propriétés physiques

Masse volumique

Principaux emplois

moyenne à 12 % (kg/m3) : 625

Menuiserie extérieure • menuiserie

Stabilité en service : très stable

intérieure haut de gamme • moulure

Retrait linéaire total tangentiel : 3,6 %

• meuble • ébénisterie • agencement

Retrait linéaire total radial :

2,6 %

• placage décoratif • construction

Retrait volumique :

6,2 %

navale

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 65

65

Niangon

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Niangon

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

55

Autre nom : Ogoué

Contrainte de rupture

Nom latin :

de traction axiale (MPa) :

130

Heritiera densiflora Kosterm -

H. utilis Kosterm

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

144

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 14 430

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 6,2

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 23

Dureté Monnin (mm-1) : 2,9

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : peu

imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

Marché

rapide - relativement facile

Disponibilité : limitée

Sciage : sans difficulté particulière

Prix : élevé

Abrasivité : moyenne

Profilage : sans difficulté particulière,

Description du bois

sauf bois exceptionnellement gras

Collage : sans difficulté particulière,

Aubier : blanc-grisâtre

sauf bois exceptionnellement gras

Bois parfait : brun-rose à brun-rouge,

Finition : sans difficulté particulière,

fonçant à la lumière

sauf bois exceptionnellement gras

Fil : contrefil léger

Grain : moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 700

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 9,7 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

intérieure • parquet • agencement

Retrait linéaire total radial :

4,4 %

• contreplaqué • bardage

Retrait volumique :

14,1 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 66

66

Noyer

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Noyer commun

Contrainte de rupture

Nom latin : Juglans regia L.

de compression axiale (MPa) :

63

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

97

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

117

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 900

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 9

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 59

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 26

Dureté Monnin (mm-1) : 3,2

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : peu

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

rapide - relativement facile

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : limitée

Abrasivité : minime

Prix : élevé

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : sans difficulté particulière

Description du bois

Finition : sans difficulté particulière

Aubier : jaunâtre à gris fauve

Bois parfait : gris jaune à brun,

avec veines sombres

Fil : droit à ondulé

Grain : moyen à plutôt grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 660

Stabilité en service : très stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 8,1 %

Menuiserie intérieure haut de gamme

Retrait linéaire total radial :

6,0 %

• meuble • ébénisterie • agencement

Retrait volumique :

14,1 %

• placage décoratif • pièces tournées

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 67

67

Okoumé

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Okoumé

Contrainte de rupture

Autre nom : N’Kumi

de compression axiale (MPa) :

36

Nom latin :

Contrainte de rupture

Aucoumea klaineana Pierre

de traction axiale (MPa) :

61

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

87

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

9 690

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 2

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 30

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 12

Dureté Monnin (mm-1) : 1,4

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Afrique Centrale

Séchage : rapide - facile

Sciage : sans difficulté particulière

Marché

Abrasivité : moyenne à importante

Disponibilité : importante

Profilage : difficultés dues au contrefil

Prix : moyen

Collage : sans difficulté particulière

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : blanc grisâtre étroit

Bois parfait : rose saumon clair

à rose foncé, fonçant à la lumière

Fil : contrefil léger à fréquent

Grain : fin à moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 440

Observations particulières

Stabilité en service : moyennement

Très employé en déroulage

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 7,5 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

Menuiserie intérieure • moulure

Retrait volumique :

12,3 %

• contreplaqué • construction navale

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 68

68

Ormes

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Ormes

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

50

Nom latin : Ulmus Spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

78

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

88

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 800

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,9

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 60

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 37

Dureté Monnin (mm-1) : 4,9

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : non sensible

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement à peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Europe

Séchage : lent - difficile, avec risques

de déformations

Marché

Sciage : sciage facile sauf irrégularités

Disponibilité : limitée

de fil qui peuvent infléchir le parcours

Prix : élevé

de la lame

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : fil pouvant être tourmenté

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : blanc jaunâtre, assez épais

Finition : bois absorbant

Bois parfait : brun clair à moyen,

nuance rougeâtre

Fil : droit à ondulé

Grain : grossier, irrégulier,

zones poreuses

Propriétés physiques

Masse volumique

Principaux emplois

moyenne à 12 % (kg/m3) : 640

Menuiserie intérieure • meuble • par-

Stabilité en service : peu stable

quet • escalier • placage décoratif

Retrait linéaire total tangentiel : 8,4 %

• pièces tournées ou cintrées • cons-

truction navale • loupes d’orme utili-

Retrait linéaire total radial :

5,4 %

sées en décoration

Retrait volumique :

13,8 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 69

69

Padouk

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Padouk

Contrainte de rupture

Autre nom : Corail

de compression axiale (MPa) :

70

Nom latin : Pterocarpus soyauxii Taub.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

134

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 15 870

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 8,5

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : durable

Imprégnabilité du bois parfait :

peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Angola, Cameroun, Gabon, Guinée, Nigéria, Zaïre Séchage : plutôt lente et facile

Sciage : denture stellitée nécessaire

Marché

Abrasivité : importante

Disponibilité : importante

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène

Prix : élevé

Collage : sans difficulté particulière

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : blanchâtre

Bois parfait : rouge corail virant au brun

violacé

Fil : assez droit

Grain : grossier

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Poussières parfois irritantes

moyenne à 12 % (kg/m3) : 790

Principaux emplois

Stabilité en service : stable

Retrait linéaire total tangentiel : 4,8 %

Menuiserie extérieure et intérieure • par-

quet • construction navale • ébénisterie

Retrait linéaire total radial :

3 %

• placage décoratif • travaux hydrauliques

Retrait volumique :

7,8 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 70

70

Peupliers

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Peupliers

Contrainte de rupture

Nom latin : Populus spp. et cultivars

de compression axiale (MPa) :

33

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

72

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

65

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

8 800

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4,3

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 29

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 12

Dureté Monnin (mm-1) : 1,2

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : peu

imprégnable (variable)

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable (variable)

Europe

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : assez à moyennement

Disponibilité : importante

rapide - relativement facile (risque de

Prix : modéré

poches d’humidité)

Sciage : bois de tension, peluchage

Description du bois

Abrasivité : minime

Aubier : blanc, non ou peu distinct

Profilage : peluchage et surface

chanvreuse - Réduire l’angle de bec

Bois parfait : blanc grisâtre à brun très

pâle ou légèrement rougeâtre

Collage : bois absorbant, risque de

poche d’humidité

Fil : droit à légèrement ondulé parfois

chanvreux

Finition : qualité moyenne

Grain : fin et uniforme

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 460

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 8,4 %

Menuiserie intérieure • moulure

Retrait linéaire total radial :

4,5 %

• contreplaqué • caisserie • char-

Retrait volumique :

12,9 %

pente légère

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 71

71

Pin maritime

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Pin maritime

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

39

Autre nom : Pin des landes

Contrainte de rupture

Nom latin : Pinus pinaster Ait.-

de traction axiale (MPa) :

86

P. maritima Mill.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

80

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

8 800

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) :

nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 20

Dureté Monnin (mm-1) : 2,3

Préservation

Champignons : moyennement

à faiblement durable

Capricornes : sensible

(aubier uniquement)

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Europe du Sud et du Sud-Ouest

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

Marché

rapide - relativement facile, mais

Disponibilité : importante

exsudations de résine possibles

Prix : modéré

Sciage : possibilité d’encrassement

par la résine

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : possibilité d’encrassement

Aubier : jaune blanc, large

par la résine

Bois parfait : rougeâtre foncé, fortement

Collage : collage facile sauf si le bois

veiné de bois final, stries de canaux

à une forte teneur en résine - Employer

résinifères très grosses

des colles alcalines ou résorcine

Fil : le plus souvent droit

Finition : sans difficulté particulière

Grain : moyen à grossier, irrégulier

Observations particulières

Propriétés physiques

Nœuds assez durs parfois peu adhérents

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 510

Principaux emplois

Stabilité en service : assez peu stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel :

9 %

intérieure • moulures • parquet

• contreplaqué • lambris • poutres

Retrait linéaire total radial :

4,5 %

lamellées-collées • fermettes légères

Retrait volumique :

13,5 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 72

72

Pin sylvestre

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Pin sylvestre

Contrainte de rupture

Nom latin : Pinus sylvestris L.

de compression axiale (MPa) :

50

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

102

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

90

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 11 900

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 40

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 18

Dureté Monnin (mm-1) : 3,0

Préservation

Champignons : moyennement

à faiblement durable

Capricornes : sensible

(aubier uniquement)

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : peu à

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Europe

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : importante

Séchage : assez à moyennement

Prix : modéré

rapide - relativement facile

Sciage : sans difficulté particulière

Description du bois

Abrasivité : minime

Aubier : blanc jaunâtre assez large

Profilage : sans difficulté particulière -

Les nœuds peuvent sauter au rabotage

Bois parfait : rosé à brun rougeâtre,

avec veinage de bois final tranché

Collage : facile avec tous les types de

colles - Si le bois est très résineux em-

Fil : généralement droit

ployer des colles alcalines ou à solvant

Grain : assez fin à moyen selon la

Finition : qualité de surface moyenne

vitesse de croissance

Observations particulières

Propriétés physiques

Nœuds assez durs parfois peu adhérents

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 530

Principaux emplois

Stabilité en service : moyennement

Menuiserie extérieure • menuiserie

stable

intérieure • moulures • meuble • par-

Retrait linéaire total tangentiel : 9,0 %

quet • charpente et ossature • mobilier

Retrait linéaire total radial :

5,1 %

urbain • bardage • poteaux de lignes

Retrait volumique :

14,1 %

électriques et de télécommunication

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 73

73

Ramin

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Ramin

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

61

Autre nom : Akénia

Contrainte de rupture

Nom latin : Gonystylus spp.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

110

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 19 020

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 25

Dureté Monnin (mm-1) : 3,2

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Sud-est Asiatique

Séchage : assez à moyennement rapide -

assez difficile (risques de fentes)

Sciage : facile

Abrasivité : moyenne

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Collage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Finition : sans difficulté particulière

Description du bois

Aubier : à peine différencié, jaunâtre

Bois parfait : blanc-jaune

Fil : très droit et homogène

Grain : moyen

Propriétés physiques

Observations particulières

Masse volumique

Peut être utilisé en remplacement du

moyenne à 12 % (kg/m3) : 660

noyer (après traitement de finition)

Stabilité en service : peu stable

Retrait linéaire total tangentiel : 11,0 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

5,3 %

Menuiserie intérieure • moulures

• parquet • contreplaqué

Retrait volumique :

16,3 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 74

74

Red alder

Caractéristiques mécaniques

Nom français :

Contrainte de rupture

Aulne rouge d’Amérique

de compression axiale (MPa) :

40

Autre nom : Aune de l’Orégon

Contrainte de rupture

Nom latin : Alnus rubra Bong

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

68

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

9 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 1,1

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Amérique du Nord

Séchage : rapide - facile

Sciage : sans difficulté particulière

Marché

Abrasivité : minime

Disponibilité : régulière

Profilage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Collage : sans difficulté particulière

Finition : attention aux traces de résine

Description du bois

Aubier : peu distinct, large

Bois parfait : brun rouge clair

avec tonalité jaune

Fil : droit

Grain : fin à moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 410

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 7,3 %

Menuiserie intérieure • meuble

Retrait linéaire total radial :

4,4 %

• agencement • tournerie • manches

Retrait volumique :

11,7 %

d’outils

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 75

75

Red oak

Caractéristiques mécaniques

Nom français :

Contrainte de rupture

Chêne rouge d’Amérique

de compression axiale (MPa) :

48

Nom latin : Quercus borealis Michx F. -

Contrainte de rupture

Q. rubra L.

de traction axiale (MPa) :

160

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

104

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

12 700

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 7,5

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 31

Dureté Monnin (mm-1) : 4,0

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement à peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Amérique du Nord

Séchage : lent à très lent -

difficile, risques de collapse

Marché

Sciage : puissance nécessaire pour

Disponibilité : importante

les bois durs

Prix : élevé

Abrasivité : minime

Profilage : puissance nécessaire pour

Description du bois

les bois durs

Collage : susceptible de se tacher

Aubier : distinct, peu épais

avec les colles alcalines ou les colles

Bois parfait : brun jaunâtre,

acides lorsqu’elles sont en contact

nuances rougeâtre

avec des métaux ferreux

Fil : droit

Finition : sans difficulté particulière

Grain : grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

Observations particulières

moyenne à 12 % (kg/m3) : 720

Risque de corrosion du fer en milieu

Stabilité en service : moyennement

humide

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 9,3 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

intérieure • meuble • parquet

Retrait volumique :

14,1 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 76

76

Sapelli

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Sapelli

Contrainte de rupture

Autre nom : Assié-sapelli

de compression axiale (MPa) :

62

Nom latin : Entandrophragma

Contrainte de rupture

cylindricum Sprague

de traction axiale (MPa) :

85

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

142

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 960

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,6

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 45

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 25

Dureté Monnin (mm-1) : 3,6

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait : peu

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - difficile

Marché

(déformations liées au contrefil)

Disponibilité : limitée

Sciage : sans difficulté particulière

Prix : élevé

Abrasivité : minime

Profilage : difficultés dues au contrefil

Description du bois

Collage : collage, susceptible de se

Aubier : gris rosâtre à blanchâtre

tacher

(7 à 10 cm)

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : brun rouge à brun violet

Fil : contrefil léger

Grain : fin à moyen

Observations particulières

Propriétés physiques

Odeur caractéristique rappelant le

cèdre (bois sec) • peut être utilisé en

Masse volumique

remplacement du makoré

moyenne à 12 % (kg/m3) : 680

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 7,7 %

intérieure • ébénisterie • parquet

Retrait linéaire total radial :

5,3 %

• contreplaqué • placage décoratif

Retrait volumique :

13,0 %

• construction navale

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 77

77

Sapin

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Sapin

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

46

Nom latin : Abies pectinata D. C. -

Abies alba Miller

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

86

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

68

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

12 200

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,0

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 31

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 14

Dureté Monnin (mm-1) : 1,5

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : sensible

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement à peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

moyennement imprégnable (variable)

Europe, Amérique du Nord

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : très rapide - facile

Disponibilité : importante

Sciage : très facile,

Prix : modéré

mais parfois arrachement des fibres

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : très facile avec tous les types

Aubier : non distinct

de colles

Bois parfait : blanc mat à rosé pâle,

Finition : moyenne, quelques difficultés

nettement veiné de bois final

au ponçage fin

Fil : droit

Grain : fin à moyen selon la vitesse de

croissance

Propriétés physiques

Masse volumique

Observations particulières

moyenne à 12 % (kg/m3) : 450

Pas de canaux résinifères • souvent

Stabilité en service :

confondu avec l’épicéa

moyennement stable

Retrait linéaire total tangentiel : 9,3 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

4,2 %

Menuiserie intérieure • moulure • char-

pente • lambris • emballage

Retrait volumique :

13,5 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 78

78

Sipo

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Sipo

Contrainte de rupture

Autre nom : Assi

de compression axiale (MPa) :

55

Nom latin : Entandrophragma utile

Contrainte de rupture

Sprague

de traction axiale (MPa) :

105

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

127

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 240

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 45

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 18

Dureté Monnin (mm-1) : 3

Préservation

Champignons : durable à

moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait : non

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : moyen-

nement imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale,

Afrique de l’Est

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : assez à moyennement

Marché

rapide - relativement facile (risques de

Disponibilité : limitée

déformations)

Prix : élevé

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : difficultés dues au contrefil

Aubier : blanc rosé

Collage : susceptible de se tacher

Bois parfait : brun rouge un peu violacé

Finition : difficultés dues au contrefil

Fil : contrefil léger à fréquent

Grain : fin à moyen

Observations particulières

Propriétés physiques

Peut être employé en remplacement

Masse volumique

du mahagony

moyenne à 12 % (kg/m3) :

610

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 6,8 %

intérieure • ébénisterie • escalier

Retrait linéaire total radial :

4,7 %

• contreplaqué • placage décoratif

Retrait volumique :

11,5 %

• construction navale

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 79

79

Sitka spruce

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Épicéa de sitka

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

36

Nom latin :

Picea sitchensis Trautv et Mey.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

73

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

65

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

9 600

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 14

Dureté Monnin (mm-1) : 1,3

Préservation

Champignons : peu à non durable

Capricornes : sensible (aubier uniquement)

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : peu

imprégnable

mprégnabilité de l’aubier :

moyennement à peu imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Amérique du Nord, cultivé en Europe

Séchage : rapide - facile, mais

Marché

tendance à gercer ou à se fendre

Disponibilité : régulière

Sciage : facile

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : surface irrégulière

Description du bois

pour les bois de forte croissance

Aubier : jaune-grisâtre, distinct

Collage : sans difficulté particulière

mais mal délimité

Finition : moyenne pour les bois de

Bois parfait : blanc jaunâtre très pâle,

forte croissance - Parfois exsudations

faible veinage de bois final

de résine si le bois n’a pas été séché à

Fil : très droit

plus de 70 °C

Grain : fin et régulier, fonction de la

Observations particulières

vitesse de croissance

Bois fissile • nœuds assez durs par-

fois peu adhérents • caractéristiques

Propriétés physiques

mécaniques remarquables pour les

Masse volumique

bois d’importation

moyenne à 12 % (kg/m3) : 400

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie intérieure • moulures • char-

Retrait linéaire total tangentiel : 8,7 %

pente de portée limitée • contreplaqué

Retrait linéaire total radial :

5,1 %

• construction navale • construction

aéronautique (bois d’importation)

Retrait volumique :

13,6 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 80

80

Tatajuba

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Tatajuba

Contrainte de rupture

Autre nom : Amarelao

de compression axiale (MPa) :

70

Nom latin : Bagassa guianensis Aubl.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

115

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 21 490

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 6,5

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Brésil, Guyana, Guyane, Surinam

Séchage : Plutôt lent, relativement facile

Sciage : sans difficulté particulière

Abrasivité : minime

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Disponibilité : importante

Collage : sans difficulté particulière

Prix : modéré

Finition : bonne

Description du bois

Aubier : crème

Bois parfait : brun jaune à marron

Fil : contrefil léger mais fréquent

Grain : moyen à grossier

Observations particulières

Poussières parfois irritantes • présence

Propriétés physiques

de tensions internes

Masse volumique

Principaux emplois

moyenne à 12 % (kg/m3) :

800

Stabilité en service : stable

Menuiserie extérieure et intérieure • ébé-

nisterie • construction navale • meuble

Retrait linéaire total tangentiel : 4,8 %

• placage décoratif • charpente-structure

Retrait linéaire total radial :

3,5 %

• parquet • travaux hydrauliques

Retrait volumique :

8,3 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 81

81

Tauari

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Tauari

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

45

Autre nom : Couatari

Contrainte de rupture

Nom latin : Couratari spp.

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

90

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 14 500

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 6,5

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : rapide et facile

Brésil, Guyane, Guyana, Surinam, Vénézuela

Sciage : denture stellitée nécessaire

Abrasivité : importante

Profilage : outillage au carbure de tung-

stène

Marché

Collage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Finition : sans difficulté particulière

Prix : modéré

Description du bois

Aubier : non distinct

Bois parfait : jaune à brun clair

Fil : droit

Grain : moyen à assez fin

Observations particulières

Propriétés physiques

Le tauari regroupe plusieurs espèces du

genre couratari dont les propriétés et l’as-Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 600

pect varient notablement.

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 6,6 %

Menuiserie extérieure et intérieure

• meuble • lambris • emballage • par-

Retrait linéaire total radial :

4,7 %

quet • charpente

Retrait volumique :

11,3 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 82

82

Teak

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Teck

Contrainte de rupture

Nom latin : Tectona grandis L. F.

de compression axiale (MPa) :

70

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

117

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

106

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 13 740

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 62

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 31

Dureté Monnin (mm-1) : 4

Préservation

Champignons : très durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : moyennement durable

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : imprégnable

Mise en œuvre et façonnage

Sud-est Asiatique

Séchage : plutôt lent - relativement facile Marché

Sciage : siliceux, lames stellitées

conseillées

Disponibilité : régulière

Abrasivité : importante

Prix : élevé

Profilage : outils à mises rapportées

de carbure de tungstène conseillés

Description du bois

Collage : bois comportant des oléorésines

Aubier : blanc jaunâtre à gris clair

Finition : bois « gras » renfermant un

(2 à 5 cm)

inhibiteur des produits de finition à base

Bois parfait : brun-jaune à brun foncé,

d’huile de lin (traiter de préférence aux

souvent veiné de sombre

lasures). Les produits vinyliques et

Fil : droit

polyuréthannes sont utilisables sur bois

fraîchement raboté ou poncé.

Grain : assez grossier, dépôts

de calcaire de couleur variable

Observations particulières

Le teck provenant d’autre origine pos-

Propriétés physiques

sède une durabilité inférieure

Masse volumique

• poussières très irritantes • odeur

moyenne à 12 % (kg/m3) : 700

caractéristique de vieux cuir.

Stabilité en service : très stable

Retrait linéaire total tangentiel : 7,3 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

3,9 %

Meubles • ébénisterie • parquet • pla-

Retrait volumique :

11,2 %

cage décoratif • construction navale

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 83

83

Tiama

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Tiama

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

47

Autre nom : Lifaki

Contrainte de rupture

Nom latin :

de traction axiale (MPa) :

nd

Entandrophragma angolense C.D.C.-

E. congoense A. Chev.

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

118

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 980

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 3,6

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 23

Dureté Monnin (mm-1) : 2,2

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

peu imprégnable

Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est

Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - difficile

Marché

(déformations liées au contrefil)

Disponibilité : régulière

Sciage : sans difficulté particulière

Prix : moyen

Abrasivité : minime

Profilage : difficultés dues au contrefil

Description du bois

Collage : sans difficulté particulière

Aubier : blanchâtre à rosâtre (6 à 10 cm)

Finition : sans difficulté particulière

Bois parfait : brun rouge,

fonçant légèrement à la lumière

Fil : contrefil léger et occasionnel à fré-

quent et prononcé

Grain : moyen à grossier

Observations particulières

Peut être utilisé en remplacement du

Propriétés physiques

sipo, du kosipo, du sapelli, de l’acajou

Masse volumique

d’Afrique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 560

Stabilité en service : moyennement

Principaux emplois

stable

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total tangentiel : 7,8 %

intérieure • ébénisterie • parquet

Retrait linéaire total radial :

4,9 %

• agencement • contreplaqué • pla-

cage décoratif

Retrait volumique :

12,7 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 84

84

Tola

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Tola

Contrainte de rupture

Autre nom : Agba

de compression axiale (MPa) :

40

Nom latin : Gossweilerodendron balsami-

Contrainte de rupture

ferum Harms

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

75

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 920

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : nd

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : nd

Dureté Monnin (mm-1) : 2,5

Préservation

Champignons : moyennement durable

Capricornes : durable

Vrillettes : durable

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : nd

Mise en œuvre et façonnage

Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Nigéria, Zaïre Séchage : assez rapide et facile

Sciage : risque d’encrassement

par la résine

Abrasivité : minime

Marché

Profilage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Collage : sans difficulté particulière

Prix : modéré

Finition : sans difficulté particulière (sauf si présence de résine)

Description du bois

Aubier : peu distinct

Bois parfait : brun jaunâtre très clair

Fil : droit

Grain : moyen à grossier

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 510

Principaux emplois

Stabilité en service : stable

Menuiserie extérieure et intérieure

Retrait linéaire total tangentiel : 4,2 %

• moulure • contreplaqué • charpente

• emballage • lambris • meuble • par-

Retrait linéaire total radial :

2,2 %

quet • construction navale

Retrait volumique :

6,4 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 85

85

Virola

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Baboen

Contrainte de rupture

Autre nom : Yayamadou

de compression axiale (MPa) :

37

Nom latin : Virola spp.

Contrainte de rupture

de traction axiale (MPa) :

nd

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

71

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 12 430

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 2,4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 23

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 11

Dureté Monnin (mm-1) : 1,1

Préservation

Champignons : non durable

Capricornes : durable

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

imprégnable à moyennement

imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable

Amérique Centrale et Amérique du Sud tropicale Mise en œuvre et façonnage

Séchage : plutôt lent - assez difficile

Marché

Sciage : sans difficulté particulière

Disponibilité : régulière

Abrasivité : minime

Prix : moyen

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : sans difficulté particulière

Description du bois

Finition : sans difficulté particulière

Aubier : non différencié

Bois parfait : beige à brun pâle

Fil : droit

Grain : moyen

Propriétés physiques

Masse volumique

moyenne à 12 % (kg/m3) : 533

Stabilité en service : moyennement

stable

Retrait linéaire total tangentiel : 9,8 %

Principaux emplois

Retrait linéaire total radial :

5,4 %

Menuiserie intérieure • moulure

Retrait volumique :

15,2 %

• contreplaqué

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 86

86

Western hemlock

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Western Hemlock

Contrainte de rupture

de compression axiale (MPa) :

45

Autre nom : Pruche de l’ouest

Contrainte de rupture

Nom latin : Tsuga heterophylla Sarg.

de traction axiale (MPa) :

68

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

75

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) : 10 000

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4,4

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 35

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 14

Dureté Monnin (mm-1) : 1,4

Préservation

Champignons : faiblement durable

Capricornes : sensible

(aubier uniquement)

Vrillettes : sensible

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait :

moyennement à peu imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier :

imprégnable à moyennement

Amérique du Nord, cultivé au Royaume-Uni

imprégnable

Marché

Mise en œuvre et façonnage

Disponibilité : régulière

Séchage : plutôt lent - facile

Prix : moyen

Sciage : facile, risque d’éclats

au tronçonnage

Description du bois

Abrasivité : minime

Aubier : peu distinct, chamois

Profilage : sans difficulté particulière

à brun pâle

Collage : humidité irrégulière

Bois parfait : brun clair, veiné de bois

Finition : sans difficulté particulière

final

Fil : assez régulier, ondulé

Grain : moyen à grossier

Observations particulières

Propriétés physiques

Nœuds assez durs parfois peu adhé-

Masse volumique

rents • le western hemlock cultivé en

moyenne à 12 % (kg/m3) : 480

Europe est plus imprégnable que celui

Stabilité en service : moyennement

récolté aux États-Unis

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 7,2 %

Menuiserie intérieure • moulure • char-

Retrait linéaire total radial :

4,8 %

pente • lambris

Retrait volumique :

12,0 %

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 87

87

Western Red Cedar

Caractéristiques mécaniques

Nom français : Western Red Cedar

Contrainte de rupture

Autre nom : Cèdre rouge

de compression axiale (MPa) :

32

Nom latin :

Contrainte de rupture

Thuya plicata D. Don - T. gigantea Nutt.

de traction axiale (MPa) :

55

Contrainte de rupture

de flexion parallèle (MPa) :

51

Module d’élasticité

longitudinal en flexion (MPa) :

7 900

Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 2,9

Dureté Brinell parallèle

aux fibres (N/mm2) : 25

Dureté Brinell perpendiculaire

aux fibres (N/mm2) : 9

Dureté Monnin (mm-1) :

0,9

Préservation

Champignons : durable

à moyennement durable

Capricornes : sensible (aubier uniquement)

Vrillettes : sensible (aubier uniquement)

Termites : sensible

Imprégnabilité du bois parfait : peu

à non imprégnable

Imprégnabilité de l’aubier : peu

imprégnable

Amérique du Nord, cultivé au Royaume-Uni

Mise en œuvre et façonnage

Marché

Séchage : rapide - facile, mais risque

de collapse et fentes internes

Disponibilité : régulière

Sciage : facile, petits nœuds parfois

Prix : élevé

difficiles à scier

Abrasivité : minime

Description du bois

Profilage : surface irrégulière au rabotage Aubier : blanc étroit

Collage : bois très acide, susceptible

Bois parfait : brun rouge à brun foncé

de se tacher

ou brun rosé

Finition : bois très acide

Fil : généralement droit et régulier

Grain : fin à moyen

Observations particulières

Bois fissile • risque de corrosion du

fer en milieu humide • odeur de cèdre

Propriétés physiques

• le red cedar récolté en Amérique du

Masse volumique

Nord est plus durable que celui planté

moyenne à 12 % (kg/m3) : 370

en Europe

Stabilité en service : moyennement

stable

Principaux emplois

Retrait linéaire total tangentiel : 6,6 %

Menuiserie extérieure • menuiserie

Retrait linéaire total radial :

2,4 %

intérieure haut de gamme • bardages

Retrait volumique :

9,0 %

• ouvrages extérieurs non travaillants

pp. 40 à 86_NV.qxd 22/10/07 11:53 Page 88

pp. 87 à 92_NV.qxd 22/10/07 11:59 Page 89

2

Chapitre

Clés de sélection des essences

Classement des

Classement des

essences selon leur disponibilité

essences selon leur prix

Caractériser la disponibilité des essences sur le mar-Ce classement est destiné à donner un ordre de prix ché est extrêmement délicat, de nombreux facteurs de l’essence par rapport aux autres essences. De pouvant modifier ce classement tels que la politique nombreux facteurs peuvent le modifier tels que la économique des pays producteurs, les fluctuations qualité du lot, le volume, l’état du brut (humidité, monétaires et commerciales, l’évolution de la plot, avivé, etc.), le circuit de distribution (scieur, demande en fonction de la demande... Pour un importateur, négociant, etc.).

usage déterminé, il est possible de sélectionner d’autres essences sur la base des critères décrits Élevé

dans les pages suivantes.

Acajou d’Afrique

Merisier

Sapelli

Chêne (selon qualité)

Mogno

Sipo

Importante

Cherry

Niangon

Teak

Azobé

Douglas

Jaboty

Pin sylvestre

Doussié

Noyer

Western red cedar

Balau yellow Épicéa

Jatoba

Red oak

Érable sycomore

Orme

Balsa

Fraké

Okoumé

Sapin

Frêne

Padouk

Chêne

Hêtre

Padouk

Tatajuba

Ipé

Red oak

Cherry

Ipé

Peupliers

Moyen

Curupixa

Iroko

Pin maritime

Amarante

Framiré

Louro vermelho

Angelim

Grapia

Makoré

Régulière

Aulne

Hêtre

Mansonia

Ayous

Keruing

Ramin

Ayous

Ilomba

Mélèze

Bubinga

Kosipo

Red alder

Azobé

Imbuia

Mengkulang

Châtaignier

Koto

Sitka spruce

Balau yellow

Iroko

Méranti, dark red

Cumaru

Lauan, white

Tauari

Balsa

Itauba

Merbau

Framiré

Maçaranduba

Teak

Basralocus (Angélique) Jatoba

Moabi

Frêne

Makoré

Tiama

Bubinga

Jelutong

Okoumé

Grapia

Mansonia

Tola

Châtaignier

Jongkong

Ramin

Ilomba

Mélèze

Virola

Chêne (selon qualité)

Kapur

Red alder

Itauba

Mengkulang

Western hemlock

Cumaru

Kempas

Tiama

Jelutong

Merbau

Western red cedar

Curupixa

Keruing

Virola

Jongkong

Merisier

Dibétou

Kosipo

Kapur

Moabi

Douglas

Lauan, white

Kempas

Mogno

Modéré

Limitée

Épicéa

Pin maritime

Tola

Fraké

Pin sylvestre

Western hemlock

Acajou d’Afrique

Doussié

Noyer

Jaboty

Sitka spruce

Amarante

Érable sycomore

Orme

Koto

Sapin

Angelim

Imbuia

Sapelli

Maçaranduba

Tatajuba

Aulne

Louro vermelho

Sipo

Peupliers

Tauari

Basralocus (Angélique) Meranti, dark red

Dibétou

Niangon

pp. 87 à 92_NV.qxd 22/10/07 11:59 Page 90

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

90

Classement des essences

Classement des essences

selon leur masse volumique

selon leur contrainte de rupture

La masse volumique moyenne est exprimée en

en compression axiale

kg/m3 à 12 % d’humidité. De nombreux facteurs Les essais sur éprouvettes permettent de qualifier peuvent faire varier les moyennes indiquées, tels que les qualités intrinsèques d’une essence. Elles sont la provenance, les conditions de croissance, l’em-sans défauts (pente de fil, nœuds, etc.) et leur humidité placement des éprouvettes dans la grume, etc.

est contrôlée. Les valeurs obtenues ne sont donc pas applicables directement dans les calculs de structure qui doivent tenir compte de la qualité du bois (présence de singularités, humidité, coefficient de sécurité, etc.).

Les valeurs à utiliser pour ces calculs sont indiquées par la norme NF B 52-001. La contrainte de rupture en compression caractérise la résistance à la rupture du bois travaillant en compression.

Essences

Mv

Essences

Mv

Essences

MPa

Essences

MPa

Azobé

1070

Mansonia

650

Ipé

110

Érable sycomore

54

Cumaru

1050

Orme

640

Maçaranduba

105

Mélèze

53

Ipé

1050

Érable sycomore

630

Cumaru

100

Méranti, dark red

52

Maçaranduba

1050

Mogno

625

Azobé

96

Louro vermelho

51

Balau yellow

970

Châtaignier

620

Jatoba

85

Frêne

51

Jatoba

950

Merisier

610

Amarante

79

Pin sylvestre

50

Bubinga

925

Koto

610

Bubinga

75

Orme

50

Amarante

870

Sipo

610

Moabi

74

Jaboty

50

Moabi

860

Mélèze

600

Doussié

74

Merisier

49

Itauba

850

Jaboty

600

Balau yellow

73

Imbuia

49

Merbau

830

Tauari

600

Merbau

71

Cherry

49

Kempas

810

Lauan, white

590

Teak

70

Red oak

48

Tatajuba

800

Tiama

560

Tatajuba

70

Acajou d’Afrique

48

Basralocus

790

Jongkong

550

Padouk

70

Tiama

47

Grapia

790

Douglas

540

Itauba

70

Fraké

47

Padouk

790

Fraké

540

Basralocus

70

Dibétou

47

Kapur

770

Virola

533

Kempas

66

Aulne

47

Keruing

760

Pin sylvestre

530

Kapur

66

Sapin

46

Doussié

750

Aulne

530

Noyer

63

Châtaignier

46

Angelim

750

Acajou d’Afrique

530

Grapia

63

Western hemlock

45

Frêne

720

Dibétou

530

Sapelli

62

Tauari

45

Red oak

720

Pin maritime

510

Angelim

62

Épicéa

45

Chêne

710

Tola

510

Ramin

61

Framiré

43

Imbuia

710

Cherry

500

Mengkulang

60

Jongkong

42

Curupixa

710

Framiré

495

Keruing

60

Tola

40

Niangon

700

Western hemlock

480

Mansonia

59

Red alder

40

Teak

700

Ilomba

480

Curupixa

59

Pin maritime

39

Mengkulang

700

Peupliers

460

Makoré

58

Ilomba

39

Kosipo

690

Jelutong

460

Hêtre

58

Virola

37

Makoré

690

Épicéa

450

Chêne

58

Sitka spruce

36

Hêtre

680

Sapin

450

Iroko

57

Okoumé

36

Sapelli

680

Okoumé

440

Sipo

55

Peupliers

33

Méranti, dark red

680

Red alder

410

Niangon

55

Western red cedar

32

Louro vermelho

660

Sitka spruce

400

Mogno

55

Lauan, white

30

Ramin

660

Ayous

380

Koto

55

Ayous

30

Noyer

660

Western red cedar

370

Kosipo

55

Jelutong

27

Iroko

650

Balsa

160

Douglas

55

Balsa

9

pp. 87 à 92_NV.qxd 22/10/07 11:59 Page 91

CLÉS DE SÉLECTION DES ESSENCES 91

Classement des essences

Classement des essences

selon leur contrainte de rupture

selon leur module d’élasticité

en flexion parallèle aux fibres

longitudinal en flexion

Les essais sur éprouvettes permettent de qualifier les Les essais sur éprouvettes permettent de qualifier les qualités intrinsèques d’une essence. Elles sont sans qualités intrinsèques d’une essence. Elles sont sans défauts (pente de fil, nœuds, etc.), et leur humidité est défauts (pente de fil, nœuds, etc.), et leur humidité contrôlée. Les valeurs obtenues ne sont donc pas est contrôlée. Les valeurs obtenues ne sont donc pas applicables directement dans les calculs de structure applicables directement dans les calculs de structure qui doivent tenir compte de la qualité du bois (présence qui doivent tenir compte de la qualité du bois (pré-

de singularités, humidité, coefficient de sécurité, etc.).

sence de singularités, humidité, etc.). Les valeurs à Les valeurs à utiliser pour ces calculs sont indiquées utiliser pour ces calculs sont indiquées par la norme par la norme NF B 52-001. La contrainte de rupture en NF B 52-001 (résineux français et peupliers). Le flexion caractérise la résistance à la rupture du bois module d’élasticité caractérise la raideur du bois.

travaillant en flexion.

Essences tempérées

MPa

Essences tempérées

MPa

Hêtre

14300

Erable sycomore

10500

Essences

MPa

Essences

MPa

Frêne

12900

Merisier

10200

Azobé

227

Iroko

105

Red oak

12700

Cherry

10200

Cumaru 220

Keruing

105

Chênes

12500

Sitka spruce

9600

Maçaranduba

200

Red oak

104

Mélèze

12500

Red alder

9500

Moabi

199

Dibétou

100

Sapin

12200

Aulne

9500

Bubinga

192

Framiré

99

Douglas

12100

Peupliers

8800

Ipé 190

Mogno

98

Noyer

11900

Pin maritime

8800

Doussié

173

Chêne

97

Pin sylvestre

11000

Châtaignier

8500

Jatoba 160

Merisier

96

Ormes

10800

Western red cedar

7900

Amarante

155

Imbuia

93

Mansonia

150

Mélèze

93

Essences tropicales

MPa

Essences tropicales

MPa

Niangon

144

Méranti, dark red

92

Cumaru 26610

Louro vermelho

14170

Balau yellow

142

Louro vermelho

90

Maçaranduba

24410

Sapelli

13960

Sapelli

142

Pin sylvestre

90

Jatoba 23460

Makoré

13850

Koto

140

Tauari 90

Kempas

23000

Teck

13740

Itauba

138

Ilomba

88

Balau yellow

22940

Mansonia

13620

Makoré

137

Orme

88

Ipé 22760

Sipo

13240

Basralocus

135

Aulne

87

Tatajuba

21490

Koto

13140

Merbau

135

Okoumé

87

Azobé

21420

Méranti, dark red

13020

Padouk 134

Cherry

85

Amarante

21250

Iroko

12840

Angelim 133

Douglas

85

Moabi

21040

Virola

12430

Sipo

127

Acajou d’Afrique

83

Itauba

21020

Lauan, white

12330

Kempas

126

Pin maritime

80

Angelim 20870

Acajou d'Afrique

11820

Kosipo

122

Jongkong

76

Bubinga

20180

Fraké

11750

Curupixa

121

Western hemlock

75

Ramin

19020

Framiré

11350

Kapur

120

Tola

75

Basralocus

18350

Kosipo

11190

Tiama

118

Ayous

73

Curupixa

17300

Tiama

10980

Mengkulang 118

Châtaignier

71

Doussié

17020

Tola

10920

Noyer

117

Épicéa

71

Keruing

16610

Mogno

10790

Lauan, white

116

Virola

71

Kapur

16150

Ilomba

10130

Grapia 116

Red alder

68

Grapia 15880

Jélutong

10040

Tatajuba

115

Sapin

68

Padouk 15870

Western hemlock

10000

Fraké

114

Peupliers

65

Jaboty 15520

Okoumé

9690

Frêne

113

Sitka spruce

65

Merbau

15440

Imbuia

9260

érable sycomore

110

Jaboty 55

Jongkong

14500

Dibétou

8500

Ramin

110

Western red cedar

51

Tauari 14500

Ayous

7260

Hêtre

107

Jelutong

50

Mengkulang 14450

Balsa

5140

Teak

106

Balsa

15

Niangon

14430

pp. 87 à 92_NV.qxd 22/10/07 11:59 Page 92

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

92

Classement des essences

Classement des essences

selon leur résistance aux chocs

selon leur dureté Brinell parallèle

en flexion dynamique

aux fibres

Les essais sur éprouvettes permettent de comparer La valeur de la dureté Brinell parallèle aux fibres les essences entre elles. Elles sont sans défauts caractérise la résistance à l’usure du bois en bout (pente de fil, nœuds...), et à humidité contrôlée.

(section transversale). Cette valeur permet d’évaluer Cependant, ce caractère présente une grande l’aptitude d’une essence à être utilisée pour certains dispersion, car il réagit aux déviations de fil et aux emplois, par exemple en revêtements de sol en bois irrégularités de croissance. La résistance aux chocs de bout.

caractérise la résilience du bois. Elle est mesurée par le travail nécessaire pour casser l’éprouvette.

Essences

Nm/cm2

Essences

Nm/cm2

Essences

N/mm2

Essences

N/mm2

Azobé

12

Ayous

3,3

Azobé

145

Virola

23

Hêtre

10

Kosipo

3,2

Mansonia

83

Balsa

5,5

Noyer

9

Western red cedar

2,9

Bubinga

80

Amarante

nd

Frêne

7,7

Ilomba

2,6

Hêtre

71

Angelim

nd

Red oak

7,5

Virola

2,4

Iroko

66

Balau yellow

nd

Bubinga

7

Okoumé

2

Frêne

64

Basralocus

nd

Doussié

6,8

Balsa

0,3

Teak

62

Cherry

nd

Dibétou

6,7

Amarante

nd

Orme

60

Cumaru

nd

Mansonia

6,5

Angelim

nd

Noyer

59

Curupixa

nd

Érable sycomore

6,4

Balau yellow

nd

Chêne

57

Doussié

nd

Keruing

6,4

Basralocus

nd

Érable sycomore

54

Grapia

nd

Chêne

6,2

Cherry

nd

Merisier

54

Imbuia

nd

Mélèze

6,2

Cumaru

nd

Fraké

53

Ipé

nd

Niangon

6,2

Curupixa

nd

Kosipo

50

Itauba

nd

Méranti, dark red

5,9

Grapia

nd

Mélèze

49

Jaboty

nd

Orme

5,9

Imbuia

nd

Méranti, dark red

47

Jatoba

nd

Châtaignier

5,7

Ipé

nd

Koto

45

Jelutong

nd

Sapelli

5,6

Itauba

nd

Sapelli

45

Jongkong

nd

Pin sylvestre

5,5

Jaboty

nd

Sipo

45

Kapur

nd

Aulne

5,1

Jatoba

nd

Douglas

44

Kempas

nd

Mogno

5,1

Jelutong

nd

Makoré

43

Keruing

nd

Lauan, white

5

Jongkong

nd

Dibétou

41

Louro vermelho

nd

Sapin

5

Kapur

nd

Pin sylvestre

40

Maçaranduba

nd

Douglas

4,8

Kempas

nd

Framiré

38

Mengkulang

nd

Épicéa

4,5

Louro vermelho

nd

Lauan, white

37

Merbau

nd

Koto

4,5

Maçaranduba

nd

Mogno

37

Moabi

nd

Western hemlock

4,4

Mengkulang

nd

Western hemlock

35

Niangon

nd

Peupliers

4,3

Merbau

nd

Aulne

34

Padouk

nd

Fraké

4

Merisier

nd

Châtaignier

34

Pin maritime

nd

Sipo

4

Moabi

nd

Ilomba

34

Ramin

nd

Teak

4

Padouk

nd

Acajou d’Afrique

33

Red alder

nd

Acajou d’Afrique

3,8

Pin maritime

nd

Épicéa

31

Red oak

nd

Iroko

3,8

Red alder

nd

Sapin

31

Sitka spruce

nd

Framiré

3,6

Sitka spruce

nd

Okoumé

30

Tatajuba

nd

Tiama

3,6

Tatajuba

nd

Peupliers

29

Tauari

nd

Ramin

3,5

Tauari

nd

Western red cedar

25

Tiama

nd

Makoré

3,3

Tola

nd

Ayous

24

Tola

nd

pp. 87 à 92_NV.qxd 22/10/07 11:59 Page 93

CLÉS DE SÉLECTION DES ESSENCES 93

Classement des essences

Classement des essences

selon leur dureté Monnin

selon leurs principaux emplois

La valeur de la dureté Monnin (ou Chalais-Meudon) Menuiserie extérieure

perpendiculaire aux fibres permet d’évaluer l’apti-

(avec ou sans traitement) (NF B 23-305)

tude d’une essence à être utilisée pour certains Bubinga

Kempas

Padouk

emplois, par exemple en revêtements de sol tradi-Châtaignier

Kosipo

Pin maritime

tionnels en bois.

Chêne

Louro vermelho

Pin sylvestre

Curupixa

Makoré

Sapelli

Douglas

Mansonia

Sipo

Doussié

Mélèze

Tauari

Fraké

Mengkulang

Tiama

Essences

mm-1 ou N Essences

mm-1 ou N

Framiré

Méranti, dark red

Tola

Imbuia

Merbau

Western red cedar

Ipé 14

Noyer

3,2

Iroko

Moabi

Cumaru 13

Ramin

3,2

Jatoba

Mogno

Maçaranduba

13

Kosipo

3

Kapur

Niangon

Azobé

10

Pin sylvestre

3

Menuiserie intérieure

Jatoba 10

Sipo

3

Acajou d’Afrique

Imbuia

Okoumé

Amarante

9

Châtaignier

2,9

Amarante

Ipé

Orme

Padouk 8,5

Niangon

2,9

Angelim

Iroko

Padouk

Bubinga

8,2

Jaboty 2,8

Aulne

Itauba

Peupliers

Ayous

Jaboty

Pin maritime

Kempas

7,9

Mélèze

2,7

Basralocus

Jatoba

Pin sylvestre

Doussié

7,4

Mogno

2,7

Bubinga

Jongkong

Ramin

Basralocus

7

Dibétou

2,6

Châtaignier

Kosipo

Red oak

Kapur

6,7

Méranti, dark red

2,6

Chêne

Koto

Sapelli

Curupixa

Lauan, white

Sapin

Grapia 6,5

Tola

2,5

Dibétou

Louro vermelho

Sipo

Tatajuba

6,5

Jongkong

2,5

Douglas

Makoré

Sitka spruce

Tauari 6,5

Koto

2,3

Doussié

Mansonia

Tatajuba

Épicéa

Mélèze

Tauari

Merbau

6,4

Pin maritime

2,3

Érable sycomore

Mengkulang

Tiama

Moabi

6,3

Douglas

2,2

Fraké

Merbau

Tola

Angelim 6,2

Fraké

2,2

Framiré

Merisier

Virola

Balau yellow

5,9

Tiama

2,2

Frêne

Moabi

Western hemlock

Grapia

Mogno

Western red cedar

Frêne

5,3

Acajou d’Afrique

1,9

Hêtre

Niangon

Curupixa

5

Cherry

1,9

Ilomba

Noyer

Imbuia

5

Lauan, white

1,9

Moulure

Itauba

5

Aulne

1,7

Angelim

Koto

Ramin

Orme

4,9

Framiré

1,7

Aulne

Louro vermelho

Sapin

Érable sycomore

4,7

Sapin

1,5

Ayous

Maçaranduba

Sitka spruce

Mengkulang 4,5

Épicéa

1,4

Fraké

Mogno

Tola

Framiré

Okoumé

Virola

Merisier

4,3

Okoumé

1,4

Ilomba

Peupliers

Western hemlock

Louro vermelho

4,2

Western hemlock

1,4

Jaboty

Pin maritime

Iroko

4

Ilomba

1,3

Jatoba

Pin sylvestre

Red oak

4

Jelutong

1,3

Teak

4

Sitka spruce

1,3

Hêtre

3,9

Ayous

1,2

Keruing

3,8

Peupliers

1,2

Mansonia

3,8

Red alder

1,1

Sapelli

3,6

Virola

1,1

Chêne

3,5

Western red cedar

0,9

Makoré

3,5

Balsa

0,2

pp. 87 à 92_NV.qxd 22/10/07 11:59 Page 94

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

94

Meuble

Placage décoratif

Amarante

Iroko

Moabi

Acajou d’Afrique

Iroko

Moabi

Angelim

Itauba

Mogno

Angelim

Itauba

Mogno

Aulne

Jaboty

Noyer

Bubinga

Jaboty

Noyer

Basralocus

Jatoba

Orme

Cumaru

Jatoba

Orme

Châtaignier

Jelutong

Pin martime

Dibétou

Kosipo

Padouk

Chêne

Kapur

Pin sylvestre

Érable sycomore

Koto

Sapelli

Cherry

Kosipo

Red oak

Fraké

Louro vermelho

Sipo

Curupixa

Louro vermelho

Tatajuba

Frêne

Maçaranduba

Tatajuba

Dibétou

Maçaranduba

Tauari

Grapia

Makoré

Teak

Érable sycomore

Makoré

Teak

Imbuia

Mansonia

Tiama

Framiré

Mansonia

Tola

Ipé

Merisier

Hêtre

Mengkulang

Traverses de chemin de fer

Ilomba

Merisier

Balau yellow • Chêne • Cumaru • Grapia • Keruing Ébénisterie

Parquet lourd trafic

Bubinga

Kosipo

Sapelli

Azobé

Grapia

Kapur

Dibétou

Mansonia

Sipo

Balau yellow

Ipé

Maçaranduba

Érable sycomore

Merisier

Tatajuba

Cumaru

Itauba

Moabi

Imbuia

Mogno

Teak

Doussié

Jatoba

Ipé

Noyer

Tiama

Itauba

Padouk

Travaux hydrauliques

Azobé

Ipé

Padouk

Parquet

Cumaru

Maçaranduba

Angelim

Imbuia

Padouk

Grapia

Merbau

Azobé

Iroko

Pin maritime

Mobilier urbain

Balau yellow

Kapur

Pin sylvestre

Bubinga

Kempas

Ramin

Azobé

Iroko

Méranti, dark red

Châtaignier

Makoré

Red oak

Balau yellow

Kapur

Merbau

Chêne

Mansonia

Sapelli

Basralocus

Kempas

Moabi

Curupixa

Mélèze

Tatajuba

Bubinga

Kosipo

Pin maritime

Doussié

Mengkulang

Tauari

Châtaignier

Louro vermelho

Pin sylvestre

Érable sycomore

Merbau

Teak

Chêne

Makoré

Sapelli

Framiré

Moabi

Tiama

Douglas

Mansonia

Sipo

Frêne

Niangon

Tola

Doussié

Mélèze

Teck

Hêtre

Orme

Bardage

Contreplaqué

Châtaignier

Jatoba

Niangon

Douglas

Kosipo

Pin sylvestre

Aulne

Jongkong

Okoumé

Doussié

Maçaranduba

Western red cedar

Ayous

Kapur

Peupliers

Jaboty

Mélèze

Curupixa

Keruing

Pin maritime

Épicéa

Koto

Ramin

Lambris

Fraké

Lauan, white

Sapelli

Angelim

Itauba

Sapin

Framiré

Louro vermelho

Sipo

Châtaignier

Jaboty

Tauari

Gerutu

Makoré

Sitka spruce

Douglas

Mengkulang

Western hemlock

Ilomba

Mengkulang

Tiama

Épicéa

Pin maritime

Imbuia

Méranti, dark red

Tola

Charpente-structure

Jaboty

Moabi

Virola

Jelutong

Niangon

Chêne

Itauba

Sapin

Cumaru

Jatoba

Sitka spruce

Construction navale

Douglas

Maçaranduba

Tatajuba

Acajou d’Afrique

Itauba

Padouk

Épicéa

Peupliers

Tauari

Basralocus

Kosipo

Sapelli

Grapia

Pin maritime

Tola

Cumaru

Louro vermelho

Sipo

Ipé

Pin sylvestre

Doussié

Makoré

Sitka spruce

Emballage

Grapia

Merbau

Tatajuba

Ipé

Mogno

Teak

Angelim

Peupliers

Tola

Iroko

Okoumé

Tola

Hêtre

Pin maritime

Jaboty

Sapin

Mengkulang

Tauari

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 95

3

Chapitre

Mise en œuvre du bois

Humidité

SÉCHAGE

relative de l'air (%)

Le séchage est une étape essentielle de la

90

90

20

transformation du bois. Il lui confèr e les 85

85

caractéristiques indispensables à une utili-18

80

80

sation rationnelle et performante répon-

16

dant aux exigences du mar ché : stabilité

75

15

75

dimensionnelle, amélioration des caracté-

14

70

70

ristiques mécaniques et technologiques,

13

notamment l’aptitude au collage et à rece-

65

65

12

voir des finitions, protection contre certains 60

60

11

agents d’altération biologique.

55

55

10

50

)

50

Équilibre hygroscopique du bois

9

bois (%

L’équilibre hygroscopique du bois ou humi-

45

45

dité d’équilibre est l’humidité vers laquelle 40

8

40

tend un bois lorsqu’il est placé dans des

35

35

conditions de températur e et d’humidité

Humidité d'équilibre du

7

relative de l’air (HR) définies. Cet équilibr e 30

30

hygroscopique, à quelques rar es excep-

6

25

25

tions près, n’est pas ou de façon négli-

5

geable, influencé par l’essence (cf. courbe 20

20

ci-contre).

4

15

15

10

3

10

Humidité du bois requise

2

5

5

pour les utilisations courantes

1

En fonction de son emploi et de sa desti-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

nation le bois doit êtr e amené à un taux

Température (°C)

HUMIDITÉ

CONSTRUCTION

AMEUBLEMENT

(%)

Charpente

Menuiserie

Parquet

22

20

Fermettes

18

Traditionnelle

Extérieure

,

16

emploi ouvert

14

Lamellée-collée

Contrecollé,

suivant les cas

12

Traditionnelle,

Intérieure

Traditionnel

Marque de Qualité

combles NF-Meuble

10

habitables

Mosaïque

et NF-Siège

8

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 96

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

96

d’humidité adapté aux conditions de tempé-

Classement des essences

rature et d’humidité dans lesquelles il va être selon leur retrait volumique total

mis en œuvre (cf. tableau page précédente).

Ce classement permet d’évaluer les variations dimensionnelles du bois (tangentielles + radiales) Durée du séchage du bois

lorsque le bois passe de l’état vert (30 % d’humidité) à l’état anhydre. De nombreux facteurs peuvent faire Les bois fraîchement sciés ont une humi-varier les moyennes indiquées, tels que la prove-dité élevée qui les r

end sensibles aux

nance, les conditions de croissance, l’emplacement attaques des champignons. Ils doivent

des éprouvettes dans la grume, etc.

donc être rapidement séchés. Le séchage

naturel permet d’obtenir des humidités de

Essences

%

Essences

%

l’ordre de 15 à 18 %. Il est lent. Pour une Azobé

19,3

Tiama

12,7

essence et une épaisseur données, sa

Hêtre

18,3

Mansonia

12,6

durée varie considérablement avec le cli-

Kéruing

17,0

Érable sycomore

12,3

mat, donc avec la période d’empilage. Par

Maçaranduba

17,0

Okoumé

12,3

exemple, pour sécher des avivés de chêne

Ramin

16,3

Ipé 12,2

d’une épaisseur de 27 mm de l’état vert à

Balau yellow

16,2

Kosipo

12,1

20 % d’humidité, il faut entr e 5 et 10 mois Koto

15,4

Western hemlock

12,0

selon la période d’empilage.

Chêne

15,3

Jatoba 11,9

Pour accélérer le séchage ou pour obtenir

Frêne

15,3

Lauan, white

11,8

des bois plus secs, on a recours à des pro-

Virola

15,2

Grapia 11,7

cédés de séchage artificiel qui nécessitent Moabi

14,5

Red alder

11,7

des investissements en matériels, une

Épicéa

14,4

Sipo

11,5

bonne connaissances des phénomènes

Ilomba

14,2

Tauari 11,3

physiques mis en jeu et des pr ocessus de

séchage. Sa durée est très variable selon

Niangon

14,1

Amarante

11,2

l’essence et l’épaisseur . À titre indicatif, Noyer

14,1

Teck

11,2

pour amener des sciages avivés d’une

Pin sylvestre

14,1

Châtaignier

11,1

épaisseur de 27 mm de 50 à 12 %, il faut

Red oak

14,1

Fraké

11,1

environ 25 jours pour du chêne et 3 jours

Mélèze

14,0

Merbau

10,9

pour du sapin.

Bubinga

13,9

Cherry

10,8

Orme

13,8

Imbuia

10,1

Cumaru 13,7

Dibetou

9,9

Makoré

13,7

Mengkulang 9,7

Sitka spruce

13,6

Acajou d’Afrique

9,6

Merisier

13,5

Framiré

9,2

Pin maritime

13,5

Iroko

9,0

Sapin

13,5

Western red cedar

9,0

Basralocus

13,4

Kapur

8,6

Itauba

13,4

Tatajuba

8,3

Louro vermelho

13,3

Ayous

8,2

Douglas

13,2

Padouk 7,8

Méranti, dark red

13,2

Balsa

7,7

Jaboty 13,1

Doussié

7,7

Sapelli

13,0

Tola

6,4

Aulne

12,9

Jongkong

6,2

Peupliers

12,9

Mogno

6,2

Angelim 12,7

Kempas

5,2

Curupixa

12,7

Jelutong

4,2

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 97

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 97

Classement des essences

USINAGE

selon leur stabilité en service

Les tableaux suivants indiquent des r ecom-

La liste des essences ci-dessous est établie selon une mandations d’usinage en fonction des

échelle de stabilité en fonction du retrait volumique du caractéristiques de chaque essence. T rois

bois. Certain facteurs influencent la stabilité dimen-facteurs principaux ont une incidence sur

sionnelle du bois, tels que la différence entre le la qualité, la précision des opérations et

retrait radial et le retrait tangentiel, la déviation du fil, sur la tenue de coupe de l’outil :

la rapidité d’adaptation hygroscopique, etc.

• la structure du bois : finesse, régularité Très stable

du grain, textur e, régularité du fil (dr oit, Ayous

Framiré

Mogno

Teak

oblique, nœuds, contrefil, etc.).

Balsa

Jelutong

Noyer

• la dureté ou compacité liée à la densité

Stable

et, pour les bois à structur e hétérogène, à Padouk • Tatajuba • Tola

la texture.

Moyennement stable à stable

• l’abrasivité qui résulte de la teneur en

silice.

Cumaru • Grapia • Jatoba

Moyennement stable

Sciage

Acajou d’Afrique Itauba

Peupliers

Amarante

Jongkong

Pin sylvestre

Il s’agit des opérations de mise à dimen-Aulne

Kempas

Red alder

sion réalisées le plus souvent à la scie cir-Châtaignier

Lauan, white

Red oak

culaire et comportant principalement :

Cherry

Louro vermelho Sapelli

Dibétou

Makoré

Sapin

• une mise à largeur ou un délignage,

Douglas

Mansonia

Sipo

simple ou multiple,

Doussié

Mélèze

Sitka spruce

• un tr onçonnage ou un arasage, simple

Épicéa

Mengkulang

Tauari

ou double, droit ou oblique.

Fraké

Méranti, dark red Tiama

Frêne

Merbau

Virola

Les principaux angles qui définissent la Ilomba

Merisier

Western hemlock

géométrie de l’outil sont les suivants :

Imbuia

Moabi

Western red

Ipé

Niangon

cedar

• l’angle de coupe γ, couramment appelé Iroko

Okoumé

angle d’attaque, est celui compris entr e la face de coupe et le plan perpendiculair e à Peu à moyennement stable

la direction de coupe.

Angelim • Basralocus • Bubinga • Chêne

• l’angle de dépouille principale α est formé Peu stable

par la face de dépouille et la surface usinée.

Azobé

Kapur

Orme

Balau, yellow

Keruing

Pin maritime

• l’angle de taillant β, couramment appelé Érable sycomore Kosipo

Ramin

angle de bec, est l’angle aigu défini par les Hêtre

Koto

faces de coupe et de dépouille.

Jaboty

Maçaranduba

Ces tr ois angles sont liés par la r

elation

mathématique γ + α + β = 90°, dans

laquelle β et γ sont toujours positifs, α pouvant être négatif pour quelques outils.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 98

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

98

Sciage des bois feuillus

Essence

Sciage

très durs ou à la fois durs

Maçaranduba

Sciage assez difficile, teneur en silice

importante, denture stellitée néces-

ou mi-durs et abrasifs

saire, demande de la puissance.

Makoré

Bois mi-dur, mais fortement siliceux.

Angles recommandés

Lames à mises rapportées de carbure

En sciage continu, utiliser les lames au carbure de tungstène.

de tungstène nécessaires. Sciures

• Au délignage :

fines irritantes.

γ = 12 à 16° ; β = 60 à 64° ; α = 10 à 12°

Mengkulang

Sciage assez difficile, teneur en silice

• Au tronçonnage : γ ~

importante, denture stellitée nécessaire.

– 0

Pas réduit.

Moabi

Bois dur et très siliceux. Lames stelli-

Dans les bois très denses, la puissance requise limite la tées ou à mises rapportées de carbure

vitesse d’alimentation et l’usure rapide du profil de denture de tungstène nécessaires. Sciures

accroît les risques de brûlure.

fines irritantes.

Padouk

Sciage assez difficile, teneur en silice

Essence

Sciage

importante, denture stellitée nécessaire.

Angélique

Forte teneur en silice. Lames à mises

Tauari

Sciage assez difficile, teneur en silice

rapportées de carbure de tungstène

importante, denture stellitée nécessaire.

nécessaires.

Teak

Bois mi-dur, moyennement à forte-

Azobé

Bois très dense, de sciage difficile en

ment siliceux. Lames à mises rappor-

raison de sa dureté, bien que non

tées de carbure de tungstène néces-

abrasif. Lames stellitées conseillées.

saires. Sciures fines irritantes.

La grande puissance requise peut

conduire à réduire fortement la vitesse

d’alimentation.

Balata rouge

Sciage assez difficile en raison

de la dureté. Lames stellitées

conseillées.

Sciage des bois

Balau

Sciage assez difficile en raison de la

feuillus durs non abrasifs

dureté, bien que le bois soit non sili-

ceux.

Angles recommandés

Bubinga

Il peut être avantageux d’augmenter la

• Au délignage :

vitesse de coupe pour ne pas réduire

γ = 16 à 20° - β = 55 à 60° - α = 10 à 12°

la vitesse d’alimentation en raison de

• Au tronçonnage : γ ~

la densité. Lames à mises rapportées

– 15°

Pas réduit - Biseau frontal alterné 5°

de carbure de tungstène conseillées.

Le sciage des bois feuillus durs non abrasifs nécessite une Cumaru

Sciage assez difficile, teneur en silice

assez forte puissance au sciage avec des risques de brûlure importante, denture stellitée néces-par désaffûtage.

saire, demande de la puissance.

Doussié

Bois non siliceux, mais pouvant com-

Essence

Sciage

porter des amas de résine durcie.

Angelim

Sans difficulté particulière.

Sciures fines parfois irritantes.

Amarante

Bois assez désaffûtant en raison

Grapia

Sciage assez difficile, teneur en silice

de sa dureté. Lames à mises rappor-

importante, denture stellitée nécessaire.

tées de carbure de tungstène

Ipé

Sciage assez difficile, teneur en silice

conseillées.

importante, denture stellitée néces-

Chêne

Sciage sans difficulté particulière.

saire, demande de la puissance.

Chêne rouge

Sciage sans difficulté particulière.

Itauba

Sciage assez difficile, teneur en silice

Érable (champêtre)

Les irrégularités du fil peuvent dévier

importante, denture stellitée néces-

la lame au délignage.

saire, demande de la puissance.

Érable sycomore

Tendance à la brûlure.

Jatoba

Sciage assez difficile, teneur en silice

Hêtre

Demande de puissance parfois assez

importante, denture stellitée néces-

forte, selon la densité, notamment au

saire, demande de la puissance.

tronçonnage.

Kapur

Bois mi-dur, mais plus ou moins sili-

Kotibé

Sciage sans difficulté particulière,

ceux. Lames stellitées conseillées.

mais nécessite assez de puissance.

Texture fibreuse pouvant donner des

Méranti, Dark Red

Sciage assez facile, certaines espèces

éclats au tronçonnage.

pouvant toutefois présenter des irrégu-

Keruing

Bois mi-dur, mais d’abrasivité moyenne à

larités de fil.

forte. Lames stellitées ou à mises rappor-

Merbau

Sciage plus ou moins difficile. Forte

tées de carbure de tungstène conseillées.

demande de puissance. Possibilité

Structure légèrement fibreuse. Fortement

d’encrassement de la lame.

résineux (peut encrasser la lame, la table

et les guides).

Tatajuba

Sans difficulté particulière.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 99

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 99

Sciage des bois feuillus

Sciage des bois feuillus tendres

mi-durs et résineux denses

et des bois résineux courants

Angles recommandés

Angles recommandés

• Au délignage :

• Au délignage :

γ = 21 à 28° - β = 50 à 55° - α = 12 à 14°

γ = 26 à 30° - β = 45 à 50° -

• Au tronçonnage :

α = 13 à 15° - augmenter la voie.

γ = 10° - Biseau frontal alterné 10°

• Au tronçonnage :

En général, pas de difficultés particulières au sciage.

γ = 5 à 7° - biseau frontal alterné 10 à 15°

Bois tendres, de sciage très facile, permettant une vitesse d’alimentation assez élevée, si l’on n’est pas trop exigeant sur la qualité de surface.

Essence

Sciage

Acajou d’Amérique

Parfois peluchage au délignage.

Essence

Sciage

Châtaignier

Sciage sans difficulté.

Acajou d’Afrique

Maintenir des arêtes vives pour obte-

nir une coupe nette. Sciure fine par-

Framiré

Sciage sans difficulté particulière.

fois irritante.

Sciures fines parfois irritantes.

Aune

Sciage sans difficulté, mais maintenir

Frêne

Sciage facile.

les arêtes vives pour obtenir une

Imbuia

Sciage sans difficulté particulière.

coupe nette.

Sciures fines parfois irritantes.

Dibétou

Sciage sans difficulté.

Iroko

Sciage sans difficulté particulière

Douglas

Sciage assez facile, mais les gros

sauf concrétions calcaires. Sciures

(de plantation)

nœuds sont plus difficiles à scier.

fines irritantes.

Éclats assez fréquents au tronçonnage

Jaboty

Sans difficulté particulière.

(ces défauts sont plus ou moins sen-

Jongkong

Sciage sans difficulté particulière.

sibles selon la croissance).

Kosipo

Sciage sans difficulté particulière,

Épicéa

Sciage très facile, sauf nœuds durs.

mais bois très légèrement siliceux.

Augmenter l’angle d’attaque au tronçon-

Koto

Sciage sans difficulté, sauf au tron-

nage à 10°, avec biseau alterné assez vif.

çonnage où peuvent se produire des

Possibilité de poches de résine.

éclats.

Hemlock, Western

Sciage facile, mais les nœuds peuvent

Limba

Sciage sans difficulté particulière.

éclater ou sauter au sciage, risque

d’éclats au tronçonnage.

Louro vermelho

Sciage facile.

Ilomba

Sciage sans difficulté particulière,

Mansonia

Sciage sans difficulté, parfois un peu

éclats au tronçonnage.

siliceux. Sciures fines fortement irri-

tantes.

Jelutong

Sciage facile, mais possibilité d’en-

crassement de la lame par le latex.

Mélèze

Sciage facile, mais les nœuds durs

peuvent éclater ou même sauter sous

Obéché (Samba)

Sciage très facile, bois très légèrement

la lame. Possibilité d’encrassement de

siliceux.

la lame par la résine.

Peupliers

Peluchage assez fréquent au délignage

Merisier

Sciage sans difficulté particulière.

et arrachements des fibres du bois de

tension (réduire l’angle de bec et mainte-

Niangon

Sciage sans difficulté, mais l’emploi

nir les arêtes vives). Au tronçonnage,

de lames stellitées est parfois avanta-

augmenter l’angle d’attaque γ à 10° et

geux. Possibilité d’encrassement de la

ménager un biseau frontal alterné assez

lame. Risque d’éclats au tronçonnage.

vif.

Noyer

Sciage facile.

Pin sylvestre

Le sciage est facile, mais la qualité de

Orme

Sciage assez facile, mais certaines

surface varie avec la croissance

irrégularités de fil peuvent dévier la

(maintenir les arêtes vives en bois à

lame au délignage.

larges cernes). Les nœuds assez durs

Ramin

Bois assez désaffûtant, bien que par-

peuvent éclater ou sauter au sciage.

fois seulement très légèrement sili-

Existence de poches de résine.

ceux. Risque d’éclats au tronçonnage.

Sapin

Sciage facile. Quelques tendances

Pin maritime

Possibilité d’encrassement de la lame

à l’arrachement de fibres (maintenir

par la résine avec agglomération de

les arêtes vives). Les nœuds durs peu-

sciure (augmenter le pas). Augmenter

vent causer quelques difficultés.

l’angle d’attaque au tronçonnage pour

Tola

Risque d’encrassement par la résine.

obtenir une coupe plus nette.

Virola

Sciage sans difficulté particulière.

Sapelli

Sciage sans difficulté particulière,

Western

Sciage facile, mais les petits nœuds,

sauf contrefil habituel.

Red cedar

fréquents dans les bois de plantation

Sipo

Sciage sans difficulté particulière.

européenne, peuvent causer quelques

Tiama

Sciage sans difficulté particulière,

difficultés, éclats très fréquents au

sauf contrefil accusé.

tronçonnage.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 100

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

100

Autres usinages :

Bois pouvant présenter

moulurage-toupillage-

certaines difficultés d’usinage

mortaisage-perçage

(Notamment bois mi-durs, à fort contrefil ou abrasifs) Angles recommandés

Bois présentant des difficultés

γ = 15 à 20° - β = 50 à 55°

d’usinage en raison de leur dureté,

Essence

Sciage

de leur irrégularité de fil,

Acajou d’Afrique

Quelquefois surface pelucheuse :

ou de leur abrasivité

maintenir les arêtes vives. Poussières

parfois irritantes.

Angles recommandés

Acajou

Maintenir les arêtes vives. Poussières

γ = 10 à 15° - β = 55 à 60° (selon dureté et abrasivité).

d’Amérique

parfois irritantes.

Amarante

Bonne qualité de surface, malgré

Essence

Sciage

une relative dureté. Risque de brûlure

Angélique

Bois très siliceux : outils à mises rap-

par désaffûtage assez rapide des

portées de carbure de tungstène

mèches au perçage et au mortaisage.

nécessaires.

Angelim

sans difficulté particulière.

Azobé

Très forte demande de puissance.

Châtaignier

Rabotage sans difficulté particulière.

Balata rouge

Forte demande de puissance.

Chêne

Certaines irrégularités de fil ou, sur

Balau

Souvent contrefilé. Forte demande de

quartier, la tendance à l’écaillage des

puissance.

mailles, peuvent conduire à réduire

Bubinga

Pas trop de difficultés de rabotage,

l’angle d’attaque au rabotage.

malgré le contrefil (surface bien polie).

Demande de puissance assez forte en

Cumaru

Bois désaffûtant, outillage au carbure de

chêne dur.

tungstène, risque d’éclats à cause du

Chêne rouge

Demande de puissance assez forte.

contrefil, forte demande de puissance.

Dibétou

Réduire l’angle d’attaque en cas de

Doussié

L’angle d’attaque peut être légèrement

fort contrefil, surtout au rabotage sur

augmenté en l’absence de fort contrefil.

quartier. Maintenir les arêtes vives

Risque d’éclats au moulurage.

pour l’usinage en bout, ainsi qu’au

Grapia

Bois désaffûtant, outillage au carbure

perçage et au mortaisage.

de tungstène, la vitesse d’amenage et

Érable (champêtre)

Réduire l’angle d’attaque au rabo-

l’angle d’attaque doivent être réduits.

Érable sycomore

tage lorsque le fil est très ondulé, pour

Ipé

Bois désaffûtant, outillage au carbure

éviter les arrachements. Tendance à la

de tungstène, la vitesse d’amenage et

brûlure au perçage et au toupillage si

l’angle d’attaque doivent être réduits,

les arêtes sont émoussées.

forte demande de puissance, pous-

Fraké

Usinage sans difficulté.

sières irritantes.

Framiré

Maintenir les arêtes vives pour obtenir

Itauba

Bois désaffûtant, outillage au carbure

une coupe nette. Risque d’éclats à

de tungstène.

l’usinage en bout. Poussières parfois

Jatoba

Bois désaffûtant, outillage au carbure

irritantes.

de tungstène.

Hêtre

On pourra augmenter l’angle d’at-

Maçaranduba

Bois désaffûtant, outillage au carbure de

taque au-delà de 20°. Parfois risques

tungstène, forte demande de puissance.

de brûlure au perçage.

Makoré

Bois très siliceux : outils à mises rap-

Imbuia

Rabotage sans difficulté.

portées de carbure de tungstène néces-

Iroko

Réduire l’angle d’attaque au rabotage

saires. Poussières irritantes.

pour éviter les arrachements si le

Mengkulang

Bois désaffûtant, outillage au carbure

contrefil est profond.

de tungstène.

Poussières fortement irritantes.

Moabi

Bois siliceux et dur : outils à mises

Jongkong

Rabotage sans difficulté particulière.

rapportées de carbure de tungstène

Kapur

Bois siliceux à très siliceux : outils à

conseillés. Poussières irritantes.

mises rapportées de carbure de tung-

Padouk

Bois désaffûtant, outillage au carbure

stène conseillés.

de tungstène, difficultés dues au

Kéruing

Bois siliceux à très siliceux : outils à

contrefil, poussières irritantes.

mises rapportées de carbure de tung-

Tauari

Bois désaffûtant, outillage au carbure

stène conseillés.

de tungstène.

Kosipo

Risques d’éclats, notamment au tou-

Teak

Bois siliceux : outils à mises rapportées

pillage en raison du contrefil.

de carbure de tungstène conseillés.

Koto

Maintenir les arêtes vives pour obtenir

Désaffûtage rapide des mèches au

une coupe nette.

perçage et au mortaisage. Poussières

très irritantes.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 101

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 101

Essence

Sciage

Essence

Sciage

Louro vermelho

Tendance à pelucher. Maintenir les

Mélèze

Nœuds durs pouvant éclater à l’usi-

arêtes vives.

nage. Parfois arrachement au rabo-

Mansonia (Bété)

Poussières très irritantes.

tage en limite de zones (bois à cernes

larges).

Méranti,

Peut être fibreux au rabotage selon l’es-

Dark Red

pèce. Pare-éclats conseillés au mortai-

Noyer

Rabotage sans difficulté particulière.

sage.

Merbau

Se comporte habituellement comme le

Peupliers

Maintenir les arêtes vives et réduire

doussié. Le rabotage peut être contra-

l’angle de bec pour éviter le peluchage

rié par les concrétions dures.

spécialement en bois de tension.

Merisier

Sauf en rabotage sur quartier de bois

Qualité de surface en général

de fil irrégulier, on pourra augmenter

moyenne.

l’angle d’attaque.

Pin maritime

Maintenir les arêtes vives pour éviter

Niangon

Au rabotage sur quartier réduire

des éclats et arrachements en zones

l’angle d’attaque : risques de brûlure

larges de bois de printemps, notam-

en cas d’encrassement des outils.

ment en rabotage sur dosse (la qualité

Orme

Réduire quelque peu l’angle d’attaque

de surface dépend de la croissance).

en fil tourmenté pour éviter les arra-

Au toupillage, réduire l’angle d’at-

chements et les éclats.

taque en raison des nœuds durs.

Risques d’encrassement par la résine.

Ramin

Pare-éclats conseillés au perçage.

Pin sylvestre

La qualité d’usinage varie avec la

Sapelli

Réduire l’angle d’attaque en cas de

croissance. Nœuds durs ayant ten-

fort contrefil. Pare-éclats conseillés au

dance à éclater et à sauter au rabo-

perçage. Poussières parfois irritantes.

tage.

Tiama

Réduire l’angle d’attaque au rabotage

Sapin

Nœuds moins durs que ceux de l’épi-

en cas de fort contrefil

céa. Maintenir les arêtes vives. Angle

de bec aigu.

Tatajuba

Sans difficulté particulière.

Bois généralement

Tola

Sans difficulté particulière.

tendres, d’usinage facile

Western Hemlock

Usinage facile, mais nœuds plus durs

et plus cassants que ceux du pin syl-

Angles recommandés

vestre. Maintenir cependant les arêtes

γ = 25 à 35° - β = 40 à 50°

vives pour éviter l’écaillage en zones

larges de bois de printemps (crois-

Essence

Sciage

sance rapide).

Ayous

Très tendre. Risque d’éclats à l’usi-

Western

Surface rabotée irrégulière en raison

nage en bout. Maintenir les arêtes

Red Cedar

de la compressibilité des zones de

vives et réduire l’angle de bec.

bois de printemps sous l’outil. Effri-

Poussières parfois irritantes.

tement à l’usinage en bout et au mor-

Aune

Tendance à l’effritement à l’usinage

taisage. Les bois de plantation euro-

en bout - Maintenir les arêtes vives.

péenne ont de fréquents nœuds durs.

Douglas

Rabotage sans difficulté, sauf les

.

(de plantation

nœuds durs, mais la qualité de sur-

européenne)

face est moyenne à médiocre et irré-

gulière selon la croissance (surface

côtelée).

Épicéa

Usinage très facile (maintenir les

arêtes vives), avec un grand angle

d’attaque. Angle de bec aigu, sauf

risques de brèches pour les nœuds

durs.

Frêne

Rabotage sans difficulté particulière,

même en bois dense.

Ilomba

Réduire parfois un peu l’angle

d’attaque pour éviter les arrache-

ments de fibres. Maintenir les arêtes

vives pour éviter le peluchage.

Jaboty

Sans difficulté particulière.

Jelutong

Réduire un peu l’angle d’attaque au

rabotage.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 102

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

102

PRÉSERVATION

Prescrire ou non la préservation :

une décision logique

Ce paragraphe donne toutes les informa-

tions concer nant la résistance des

La méthodologie à suivr e en matièr e de

essences aux agents d’altération biolo-

préservation des ouvrages en bois est

gique (insectes xylophages et champi-

représentée sur les schémas suivants

gnons lignivor es), l’évaluation des risques (norme EN 335-2 Durabilité du bois et des de dégradation, ces données devant moti-matériaux dérivés du bois - Définition des ver la décision de pr escrire ou non la pré-

classes de risques d’attaque biologique -

servation.

Partie 2 : application au bois massif).

Séquence de méthodologie générale de décision pour choisir le bois massif approprié à la classe de risque à utiliser Départ

Espèce jugée

suffisamment durable

Un traitement

pour la performance

de préservation

requise et pour la classe3

ne s’impose pas

Définir la

performance

Sélectionner

requise

et spécifier le

Déterminer

Performance

produit5 et le

le(s) risque(s)1

Choisir

pouvant être atteinte

traitement de

Décider de la classe

les essences

par un traitement

préservation

Conception

de risque1

de bois2

de préservation

exigé4

Espèce jugée

insuffisamment

durable pour la

Performance ne

performance

pouvant être atteinte

requise et pour

par un traitement

la classe3

de préservation

1. Voir EN 335-1 et figure A.2.

3. Voir EN 460*.

5. Voir EN 599-1*

2. Voir EN 350-2*

4. Voir EN 351-1*.

* En cours de préparation.

Séquence de méthodologie générale de décision pour l’identification des classes de risques biologiques - Bois massif Au-dessus du sol

oui

non

À l’abri, entièrement protégé de l’humidité Élément d’ouvrage dans l’eau

oui

non

non

oui

Continuellement exposé

aux intempéries ou à l’humidification

Eau salée

non

non

oui

accumulation

(Eau douce)

signifiante

oui

de l’eau

(voir A.3)

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

1

2

3

non

oui

4

5

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 103

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 103

Évaluation des classes de risques

• Il n’existe pas de r elation systématique Ces classes sont définies dans la norme

entre une classe de risque et un type d’ou-

EN 335-1

vrage : tout dépend de la conception et de

Durabilité du bois et des maté-

l’exposition de cet ouvrage.

riaux dérivés du bois - Définition des

classes de risques d’attaque biologique -

• Les risques biologiques sont liés non

Partie 1 : généralités.

pas aux ouvrages en tant que tels, mais à

Le tableau ci-dessous récapitule les classes la situation ef fective de leurs composants de risques.

en service (donc à la classe de risque dans Cette norme est fondamentale pour le

laquelle ils entr ent). Le risque insecte est concepteur, le maîtr e d’œuvr e ou l’ar chi-présent dans toutes les classes. Le risque

tecte. En ef fet, elle permet de définir la pourriture cr oît systématiquement et de

nature du traitement qu’il faut prescrire, en manière très importante avec la classe.

fonction du type, de la destination et de la situation d’un ouvrage ou d’un élément

• Les risques af

fectent une «

zone

d’ouvrage.

sensible » dans laquelle une attaque poten-

Les cinq classes de risques définies détermi-tielle peut se développer. Naturellement, ce nent, par souci de simplification, un certain volume devra être capable de résister à l’at-nombre de situations où les risques biolo-

taque, soit par la durabilité natur elle suf fi-giques sont,

sante du bois employé, soit parce que celui-a priori, comparables. Néan-

moins, à l’intérieur de chaque classe «

offi-

ci aura été traité convenablement pour la

cielle », il pourra être nécessaire de procéder classe déterminée.

à certains ajustements spécifiques afin d’affi-En d’autres termes, l’analyse et l’identificaner l’analyse et l’adapter à chaque cas.

tion de cette « zone sensible », en fonction En particulier, pour ne pas se tr omper de

de l’exposition des éléments d’ouvrage,

classe de risques, tr ois notions simples

permet au concepteur d’en déduir

e la

doivent être retenues :

classe de risque correspondante.

Tableau des classes de risques

Classes

Situation en service

Exemples d’emplois

Zone sensible

Risques biologiques

Bois toujours sec

Menuiseries intérieures à

2 mm

• Insectes

1

Humidité des bois toujours

l’abri de l’humidité : parquets,

• Termites dans les

inférieure à 18 %

escaliers intérieurs…

régions infestées

Bois sec dont la surface

Charpentes, ossatures

2 mm

• Insectes

2

est humidifiée temporaire-

correctement ventilées en

• Champignons de

ment ou accidentellement

service

surface

Humidité des bois en

• Termites dans

moyenne inférieure à 18 %

les régions infestées

Bois soumis à des

Toutes pièces de construction

Toute la partie

• Pourriture

3

alternances humidité/

ou menuiseries extérieures

humidifiable

• Insectes

sécheresse

verticales soumises à la pluie :

de la zone

• Termites dans

bardages, fenêtres…

non durable

les régions infestées

Pièces abritées mais en

naturellement

atmosphère condensante

Bois d’humidité toujours

Bois horizontaux en extérieur

Toute la zone

• Pourriture

4

supérieure à 20 % en tout

(balcons, coursives…) et bois

non durable

• Insectes y compris

ou partie de son volume

en contact avec le sol ou une

naturellement

termites

source d’humidification pro-

longée ou permanente

Bois en contact permanent

Piliers, pontons, bois

Toute la zone

• Pourriture

5

avec l’eau de mer

immergés

non durable

• Insectes

naturellement

• Térébrants marins

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 104

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

104

Durabilité naturelle des essences

Durabilité naturelle des essences

vis-à-vis des champignons lignivores

vis-à-vis des termites

Bois parfait

Bois parfait

Très durable

Durable

Cumaru

Maçaranduba

Padouk

Amarante

Ipé

Makoré

Doussié

Makoré

Tatajuba

Azobé

Iroko

Mansonia

Ipé

Mansonia

Teak

Balau yellow

Itauba

Moabi

Itauba

Moabi

Bubinga

Jatoba

Padouk

Cumaru

Louro vermelho

Très durable à durable

Doussié

Maçaranduba

Iroko • Kapur • Merbau

Moyennement durable

Durable

Basralocus

Kapur

Sapelli

Azobé1

Châtaignier

Kempas

Châtaignier

Kosipo

Sipo

Balau yellow

Chêne

Louro vermelho

Chêne

Méranti, dark red Tatajuba

Basralocus

Jaboty

Mogno

Grapia

Merbau

Teak

Bubinga

Jatoba

Imbuia

Niangon

Durable à moyennement durable

Sensible

Amarante

Méranti, dark red 2

Acajou d’Afrique Ilomba

Peupliers

Framiré

Sipo

Angelim

Jaboty

Pin maritime

Kosipo Western red cedar

Aulne

Jelutong

Pin sylvestre

Ayous

Moyennement durable

Jongkong

Ramin

Balsa

Kempas

Red alder

Acajou d’Afrique Imbuia

Noyer

Cherry

Keruing

Red oak

Angelim

Keruing3

Sapelli

Curupixa

Koto

Sapin

Cherry

Mengkulang

Tiama

Dibétou

Lauan, white

Sitka spruce

Grapia

Niangon

Tola

Douglas

Mélèze

Tauari

Moyennement à faiblement durable

Épicéa

Mengkulang

Tiama

Érable sycomore

Merisier

Tola

Dibétou

Mélèze Pin

sylvestre

Fraké

Mogno

Virola

Douglas

Pin maritime

Framiré

Noyer

Western hemlock

Faiblement durable

Frêne

Okoumé

Western red cedar

Épicéa

Okoumé Western

hemlock

Hêtre

Orme

Fraké Orme

Sapin

Jongkong Red

oak

Tauari

Faiblement durable à non durable

Curupixa • Sitka spruce

Essences sensibles

à l’attaque des capricornes

Non durable

Aulne

Hêtre Merisier

Bois parfait et aubier

Ayous Ilomba Peupliers

Sensible

Balsa Jelutong

Ramin

Douglas*

Pin maritime*

Sitka spruce*

Érable sycomore Koto

Red alder

Épicéa

Pin sylvestre*

Western hemlock*

Frêne

Lauan, whiter

Virola

Mélèze*

Sapin

Western red cedar*

1. La zone intermédiaire entre l’aubier et le bois parfait

*Aubier uniquement.

est moyennement durable.

2. Fonction de la masse volumique.

3. Très variable.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 105

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 105

Essences sensibles

TABLEAUX DES CHARGES

à l’attaque des vrillettes

ADMISSIBLES EN FLEXION

Bois parfait et aubier

Les tableaux pages suivantes ont été éta-

blis à partir d’hypothèses de base afin

Sensible

d’obtenir la charge admissible corr espon-

Balsa

Jelutong Sapin

dant soit au critère de sécurité, soit au cri-Cherry

Kempas

Sitka spruce

tère de déformation pour une section et

Épicéa

Koto

Tauari

Framiré

Merisier Virola

une portée données. Ces tableaux

Fraké

Ramin Western

hemlock

contiennent donc deux valeurs.

Ilomba Red

oak

• en caractères gras, la charge admissible corr espondant au critèr e sécurité

donné par le DTU Règles CB 71,

• en caractères italique, la charge admissible instantanée corr espondant au critèr e déformation.

Ces charges concer nent les charges

totales réparties sur la portée. Les hypo-

thèses de base ayant servi aux calculs de

ces valeurs sont définies pour chaque

tableau. Par ailleurs, le tableau des pièces de chêne ne comporte que la valeur correspondant au critère déformation, ce der-

nier étant dans les hypothèses du tableau

le plus défavorable.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 106

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

106

Solives en bois résineux

Les solives

Charges admissibles

Les hypothèses de base ayant servi aux

(daN) en fonction de la

calculs des valeurs sont les suivantes :

section et de la portée

• Bois résineux, de classe ST-II

(inclus poids propre

et 50 % de charges

(norme NF B 52-001).

permanentes)

• Humidité de 15 % et variations

en service inférieures à 5 %.

• Pièce de bois reposant

sur deux appuis de même niveau.

• Pièce de bois rectangulaire

posée à chant et non déversée.

• Charge uniformément répartie.

• Contrainte admissible de flexion : 10,5 MPa.

• Flèche admissible : 1/400 de la portée.

• Module d’élasticité E = 11000 MPa.

• Module de glissement G = 690 MPa.

Exemple

Considérons une solive de 4,70 m de portée et de section 65 x 200 mm, dont on cherche la charge portante.

1. On se positionne à la portée la plus proche par excès, soit 475 cm,

2. La section de calcul correspondante est de 63 x 197 mm.

La lecture du tableau donne :

– une charge de sécurité de 632 daN,

– une charge en déformation de 292 daN.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 107

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 108

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

108

Pannes en bois résineux

Les pannes

d’aplomb et déversées

Les hypothèses de base ayant servi aux

Charges admissibles

calculs des valeurs sont les suivantes :

(daN) en fonction de la

• Bois résineux, de classe ST-II

section et de la portée

(inclus poids propre

(Norme NF B 52-001).

et 50 % de charges

• Humidité de 15 % et variations

permanentes)

en service inférieures à 5 %.

• Pièce de bois reposant

sur deux appuis de même niveau.

• Pièce de bois rectangulaire

posée à chant.

• Charge uniformément répartie.

• Contrainte admissible de flexion : 10,5 MPa.

• Flèche admissible : 1/300 de la portée.

• Module d’élasticité E = 11000 MPa.

• Module de glissement G = 690 MPa.

Exemple

Considérons une pièce de 4,75 m de portée connais-sant sa charge portante (poids propre + couverture

+ neige) égale à 690 daN.

On recherche la section nécessaire pour supporter cette charge.

La charge portante étant de 690 daN, on prendra la charge la plus proche par excès soit 754 daN.

La lecture du tableau donne une section de : 65 x 250 mm.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 109

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 110

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

110

Chevrons en bois résineux

Les chevrons

Charges admissibles

Les hypothèses de base ayant servi aux

(daN) en fonction de la

calculs des valeurs sont les suivantes :

section et de la portée

• Bois résineux de classe ST-II

(inclus poids propre

et 50 % de charges

(Norme NF B 52-001).

permanentes)

• Humidité de 15 % et variations

en service inférieures à 5 %.

• Pièce de bois reposant

sur deux appuis de même niveau.

• Pièce de bois rectangulaire

posée à chant et non déversée.

• Charge uniformément répartie.

• Contrainte admissible de flexion : 10,5 MPa.

• Flèche admissible : 1/200 de la portée.

• Module d’élasticité E = 11000 MPa.

• Module de glissement G = 690 MPa.

Exemple

Considérons une pièce de 2,25 m de portée et de section 65 x 75 mm, dont on cherche la charge portante.

La section de calcul correspondante est de

63 x 72 mm.

La lecture du tableau donne :

– une charge de sécurité : 241 daN,

– une charge en déformation : 128 daN.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 111

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 112

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

112

Pièces de chêne

On se reportera utilement aux normes fran-

(choix QP1 défini au chapitre 4)

çaises :

• NF B 52-001 : Règles d’utilisation du Le tableau ci-contr e four nit, à titr e d’exem-bois dans les constructions - Classement ples pratiques, les charges admissibles

visuel pour l’emploi en structure des princi-

(en daN) de pièces en flexion sur deux

pales essences résineuses et feuillues.

appuis, à partir des principales dimensions commerciales de chêne (choix QP1).

• NF P 06-001 : Base de calcul des Lors de la conception d’ouvrages, il

constructions - Charges d’exploitation des convient d’effectuer des calculs précis.

bâtiments.

La détermination des charges admissibles

en flexion données ci-après a été réalisée

en tenant compte des éléments suivants :

Section de

• La pièce repose à chant sur deux appuis

calcul (cm)

Portée (cm)

d’extrémité.

l

h

200

250

300

350

8

8

82

52

36

27

• La charge est uniformément répartie.

8

16

655

419

291

214

Une charge permanente égale à 50% de la

10

10

200

128

89

65

charge totale a été prise en compte.

10

20

1 600

1 024

711

522

• La flèche admissible de la pièce est sup-

12

12

415

265

184

135

posée égale au 1/400 de la portée.

12

20

1 920

1 229

853

627

Compte tenu de la mise en place fréquente

12

25

3 750

2 400

1 667

1 224

de pièces de fortes sections à l’état vert, le 15

15

1 013

648

450

331

tableau a été établi pour les bois verts (état 15

20

2 400

1 536

1 067

784

d’humidité > 30 %), en raison du fluage

15

25

4 688

3 000

2 083

1 531

pendant la période corr

espondant au

15

30

6 750

5 184

3 600

2 645

séchage du bois en place.

18

18

2 100

1 344

933

686

18

20

2 880

1 843

1 280

940

18

25

5 625

3 600

2 500

1 837

18

30

8 100

6 221

4 320

3 174

20

20

3 200

2 048

1 422

1 045

20

25

6 250

4 000

2 778

2 041

20

30

9 000

6 912

4 800

3 527

20

35

12 250

9 800

7 622

5 600

22

22

4 685

2 998

2 082

1 530

22

30

9 900

7 603

5 280

3 879

22

35

13 475

10 780

8 384

6 160

25

25

7 813

5 000

3 472

2 551

25

30

11 250

8 640

6 000

4 408

25

35

15 313

12 250

9 528

7 000

25

40

20 000

16 000

13 333

10 449

30

30

13 500

10 368

7 200

5 290

30

35

18 375

14 700

11 433

8 400

30

40

24 000

19 200

16 000

12 539

Charges admissibles

35

35

21 438

17 150

13 339

9 800

d’une pièce en flexion

35

40

28 000

22 400

18 667

14 629

1

sur deux appuis

35

50

43 750

35 000

29 167

25 000

2

(Humidité des pièces

40

40

32 000

25 600

21 333

16 718

1

> 30 % - Poutres de chêne,

choix QP1)

40

50

50 000

40 000

33 333

28 571

2

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 113

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 113

et aux DTU (Documents techniques unifiés) sui-

• DTU 31.1 : Travaux de charpente et vants :

escaliers en bois.

• DTU Règles NV 65 (Éditions Eyrolles) :

• DTU 51-3 : Travaux de planchers en Règles définissant les effets de la neige et bois ou en panneaux dérivés du bois.

du vent sur les constructions.

• DTU Règles CB 71 (Éditions Eyrolles) : Règles de calcul et de conception des

charpentes en bois.

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

164

129

105

87

73

50

40

400

316

256

212

178

151

131

104

82

66

480

379

307

254

213

182

157

137

120

106

95

938

741

600

496

417

355

306

267

234

208

185

253

200

162

134

600

474

384

317

267

227

196

171

150

133

119

1 172

926

750

620

521

444

383

333

293

260

231

2 025

1 600

1 296

1 071

900

767

661

576

506

448

400

525

415

336

278

233

199

720

569

461

381

320

273

235

205

180

159

142

1 406

1 111

900

744

625

533

459

400

352

311

278

2 430

1 920

1 555

1 285

1 080

920

793

691

608

538

480

800

632

512

423

356

303

261

1 563

1 235

1 000

826

694

592

510

444

391

346

309

2 700

2 133

1 728

1 428

1 200

1 022

882

768

675

598

533

4 288

3 388

2 744

2 268

1 906

1 624

1 400

1 220

1 072

949

847

1 171

925

750

620

521

444

382

333

2 970

2 347

1 901

1 571

1 320

1 125

970

845

743

658

587

4 716

3 726

3 018

2 495

2 096

1 786

1 540

1 342

1 179

1 044

932

1 953

1 543

1 250

1 033

868

740

638

556

488

3 375

2 667

2 160

1 785

1 500

1 278

1 102

960

844

747

667

5 359

4 235

3 430

2 835

2 382

2 030

1 750

1 524

1 340

1 187

1 059

8 000

6 321

5 120

4 231

3 556

3 030

2 612

2 276

2 000

1 772

1 580

4 050

3 200

2 592

2 142

1 800

1 534

1 322

1 152

1 013

897

800

6 431

5 081

4 116

3 402

2 858

2 436

2 100

1 829

1 608

1 424

1 270

9 600

7 585

6 144

5 078

4 267

3 636

3 135

2 731

2 400

2 126

1 896

7 503

5 928

4 802

3 969

3 335

2 841

2 450

2 134

1 876

1 662

1 482

11 200

8 849

7 168

5 924

4 978

4 241

3 657

3 186

2 800

2 480

2 212

21 875

17 284

14 000

11 570

9 722

8 284

7 143

6 222

5 469

4 844

4 321

12 800

10 114

8 192

6 770

5 689

4 847

4 180

3 641

3 200

2 835

2 528

25 000

19 753

16 000

13 223

11 111

9 467

8 163

7 111

6 250

5 536

4 938

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 114

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

114

COLLAGE

• garantir un dur cissement complet de la

colle qui lui confér era sa résistance finale Application des adhésifs

afin de réaliser en toute sécurité l’usinage La réalisation des collages nécessite de

puis la mise en service des collages.

pratiquer la suite d’opérations suivantes :

• permettre l’élimination ou la répartition régulière d’éventuelles tensions dévelop-Encollage : il corr espond à la phase du pées dans l’assemblage.

collage pendant laquelle on applique l’ad-

hésif sur le(s) support(s). Pour cela, on

La durée et le mode de conditionnement

définit le grammage qui est la quantité

varient en fonction du type et de la formu-

d’adhésif déposée par unité de surface

lation de la colle (teneur en eau notam-

(g/m2). Celui-ci est déposé en simple ou en ment) et de la température de collage.

double face.

Essences présentant

Temps d’assemblage : il se décompose des difficultés de collage –

en deux périodes :

Recommandations

• temps d’assemblage ouvert : durée qui Certaines essences présentent des carac-s’écoule entre l’application de l’adhésif et téristiques qui contrarient l’opération de

la mise en contact des substrats avec ou

collage. Des précautions de mise en œuvre

sans pression.

ou des solutions permettent d’y remédier.

• temps d’assemblage fermé : durée de mise en contact des substrats sans pr es-Bois résineux ou contenant

sion.

des matières grasses

Souvent, ces deux durées sont cumulées.

Certaines essences exsudent de la résine,

Par ailleurs, certains adhésifs (élastomères) soit sous forme de résine natur elle, soit

nécessitent un temps d’assemblage ouvert

sous forme de pr oduits de natur e caout-

(gommage) permettant le départ des sol-

chouteuse. D’autr es essences peuvent

vants, avant la mise en contact des élé-

également contenir des matières grasses.

ments à assembler.

Difficultés de collage

La principale dif ficulté de collage est un Pressage : il est nécessair e à la mise en contact des matériaux à assembler , jus-mouillage imparfait de la surface du bois.

qu’au dur cissage pr esque complet du

La colle résorcine contenant un solvant est joint. Il est défini par son niveau et sa

dans ce cas recommandée.

durée, en fonction de l’adhésif et de la

Solutions

température.

Pour fair e face à cette situation, on peut avoir recours à l’une et/ou l’autre des solu-Temps de conditionnement : en général, on ne maintient les éléments à coller sous

tions suivantes, la natur e des éléments à

presse que pendant la durée minimale

assembler étant déterminante :

assurant une tenue des collages qui per-

• sécher le bois à température supérieure à mette la manipulation des éléments

70 °C,

assemblés.

• poncer les surfaces à coller,

Dès la sortie de la pr esse, un conditionne-

• procéder au collage immédiatement

ment des éléments est nécessaire afin de :

après les opérations d’usinage,

• permettre à l’humidité apportée par la

• augmenter la pression de serrage.

colle de s’éliminer partiellement et/ou de

L’utilisation d’une colle très alcaline,

se répartir régulièrement dans le bois en ce caséine ou phénolique à chaud, permet de

qui concerne la partie résiduelle.

résoudre ce type de problème de collage.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 115

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 115

Bois de forte densité

• observer un temps d’assemblage ouvert

On désigne ainsi des bois dont la densité

suffisant,

est supérieure à 0,7.

• prévoir deux couches de colle, l’applica-

tion de la deuxième couche étant effectuée

Difficultés de collage

La principale difficulté réside dans un mau-

à l’issue du séchage de la pr

emière

vais mouillage de la surface, car l’eau

couche. Cette solution artisanale n’est à

contenue dans la colle demeur e dans le

retenir que pour le collage en bout de

plan de collage. La prise de la colle s’en

lattes à l’aide de colle vinylique.

trouve ralentie et la qualité du collage est Selon le cas, l’une ou les tr ois opérations médiocre.

seront nécessaires. Le col age de bois pré-

sentant des por osités très variables (pin

Solutions

maritime) peut demander des adaptations

Il faut, suivant le cas :

particulières de formulations en ce qui

• poncer les deux faces à assembler,

concerne la nature des adjuvants à utiliser.

• appliquer la colle sur les deux faces à

Le collage des bois de bout est toujours

mettre en contact,

difficile et il convient, dans la mesur e du possible, de l’éviter.

• observer un temps d’assemblage ouvert

suffisant,

•

Bois acides

utiliser une pr ession de serrage assez

Tous les bois sont généralement acides,

forte en évitant tout excès qui chasserait la mais certaines essences le sont plus que

colle du plan de collage, donnant alors

d’autres. Le chêne, par exemple, peut

naissance à un joint maigre,

avoir un pH de 3,5 et le Western red cedar

• effectuer une prise de la colle à haute

un pH encore moins élevé.

température (40 à 60 °C), dans le cas d’as-

semblage à l’aide d’une colle résorcine.

Difficultés de collage

Ces cinq opérations pourr ont, éventuelle-

Une forte acidité, associée à un taux d’hu-

ment, être cumulées.

midité élevé, r etarde la prise des colles

Les bois de densité extrêmement élevée

résorcine. De plus, la présence de fer peut peuvent êtr e assemblés avec des colles

provoquer des taches.

époxydes.

Solutions

Plusieurs solutions sont possibles pour

Bois poreux

pallier ces difficultés lorsque l’on utilise des Une des caractéristiques du bois est d’être colles résor cine. Suivant les cas, il faut absorbant.

effectuer l’une et/ou l’autre des opérations Difficultés de collage

suivantes :

Dans ce cas, la colle est absorbée par le

• sécher le bois en l’amenant à un taux

bois, ce qui risque de donner des joints

d’humidité compris entre 6 et 12 %,

maigres. Cela se traduit par une résistance

• augmenter la durée de serrage (de 50 %

mécanique anormalement élevée et de

au moins),

faibles pourcentages d’adhérence.

• effectuer la prise de la colle à tempéra-

Solutions

ture élevée (40 à 60 °C).

Pour résoudr e ces dif ficultés, l’opérateur Si l’utilisation d’une colle urée-formol est devra, suivant la nature du cas :

possible, il faut tenir compte de l’accéléra-

• utiliser une colle visqueuse ou un

tion de prise de la colle due à l’acidité du mélange contenant une charge technique

bois, en demandant au four nisseur d’adap-

appropriée,

ter le durcisseur.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 116

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

116

Bois cémentés

Difficultés de collage

La surface du bois devient plus dur e. Ce

L’application séparée d’un dur

cisseur

défaut se r encontre sur les placages,

acide (colle urée-formol) peut donner nais-

contreplaqués et bois massifs. Il est dû à la sance à de nombr euses taches, principa-technique de séchage ou de collage dans

lement en présence de fer.

le cas de contreplaqués.

Solutions

Difficultés de collage

La seule solution consiste à éviter d’utiliser La difficulté majeure est liée à la mouillabi-des colles ayant pu êtr e en contact avec

lité médiocre du bois, surtout si l’on utilise des matériaux ferreux (exemple : récipients des colles urée-formol ou des colles viny-rouillés).

liques.

Éventuellement, on peut fair e disparaîtr e les taches à l’aide d’une solution d’acide

Solutions

oxalique à 10

%. Cette solution très

Une seule solution est of ferte aux utilisa-toxique ne doit pas êtr e mise en contact

teurs : poncer légèr ement le bois dans le

avec les yeux, la peau ou les vêtements.

sens du fil.

Sur certaines essences, l’acide oxalique

peut provoquer des changements de colo-

Bois carbonisés en surface

ration. En conséquence, un essai prélimi-

Au cours de l’usinage, une carbonisation

naire avant toute mise en œuvr e indus-

de la surface peut se produire, surtout si le trielle est indispensable. Après passage de bois est siliceux ou très contr efilé. Le bois l’acide oxalique, on pr ocède à un rinçage

présente alors des irrégularités de surface.

pour éliminer les cristaux qui risqueraient Difficultés de collage

de se déposer en fond de pore.

Deux difficultés principales sont à redouter :

• un mauvais contact des surfaces à

Éléments de bois présentant

assembler,

de fortes variations d’humidité

• un mauvais mouillage.

L’humidité du bois est irrégulièr e avec des zones à forte humidité et des zones beau-Solutions

coup plus sèches.

Face à cette situation, on doit :

• procéder à un affûtage fréquent de l’ou-

Difficultés de collage

tillage,

La colle se dilue et pénètr e dans les zones

• poncer les surfaces usinées,

très humides ou, en cas de très forte humi-

• augmenter la pression de serrage.

dité, risque de se précipiter. Il en résulte souvent des cloques, notamment dans les tra-

L’ensemble de ces opérations peut êtr e

vaux de plaque, et le collage est médiocre.

nécessaire.

Solutions

Bois se tachant facilement

Plusieurs solutions sont offertes :

Il s’agit de bois contenant du tanin. Il faut

• procéder à un contrôle précis de l’humi-

distinguer les taches dues au tanin des

dité,

taches roses qui se produisent sur certains bois, le noyer notamment, et qui tr ouvent

• utiliser une colle chargée, contenant de

leur origine dans la présence de colorants

préférence de l’amidon, si la formulation le naturels qui changent de teinte en fonction permet,

du pH. Dans ce cas, la présence de l’aci-

• augmenter légèr ement le grammage de

dité de la colle ne fait qu’intensifier la colo-colle.

ration mais n’est, en aucune manièr e, la

Effectuer ces tr ois opérations si la natur e cause première d’apparition des taches.

du travail l’exige.

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 117

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 117

Liste de quelques bois

FINITION

présentant des difficultés

de collage

Choix d’un système de finition

Un système de finition est une succession

Bois feuillus

d’opérations : préparation de surface,

Amarante

Bois très dense, susceptible de se

application et séchage de pr

oduits de

carboniser.

natures souvent dif férentes. Les perfor-

Ayous

Bois absorbant.

Azobé

Bois très dense, susceptible de se

mances du système dépendent à la fois de

carboniser à l’usinage.

la qualité des pr oduits utilisés et du soin Châtaignier

Bois dense, acide, se tachant facilement.

apporté à la réalisation de chacune des

Chêne

Bois parfait très dense, se tachant

étapes du pr ocessus. Choisir un système

facilement.

de finition parfaitement adapté à un

Cumaru

Bois très dense.

ouvrage en bois exige une analyse préa-

Doussié

Bois très dense dans certains cas,

susceptible de se carboniser à l’usi-

lable :

nage et de se tacher. Peut contenir

des résines jaunes ou des inclusions

• du support bois (bois massif, panneaux),

minérales.

• des conditions de mise en œuvre (atelier

Fraké

Risque de très fortes variations d’humi-

ou chantier),

dité.

Framiré

Bois acide.

• de l’exposition aux intempéries, à l’usur e, Frêne

Bois absorbant, acide, susceptible

etc.,

de se tacher.

• de l’état de surface,

Hêtre

Bois absorbant, susceptible de se

cémenter.

• du niveau de qualité de finition recherché.

Ipé

Bois très dense.

Itauba

Bois dense.

En matière de produits, l’étendue de l’offre Jatoba

Bois dense.

commerciale r end ce choix dif ficile aussi Kéruing

Bois présentant des exsudations de

bien pour les pr escripteurs que pour les

résines.

consommateurs. Bien souvent, le nom du

Maçaranduba

Bois très dense.

fabricant est la seule référ ence connue et Merisier

Risque de taches dans le cas d’utilisa-

la famille chimique du liant de base est

tion de colles très acides.

Moabi

Bois très dense.

rarement indiquée. Aussi, notamment dans

Peupliers

Bois absorbant. Risque de poches

le cadr e d’un usage pr ofessionnel, est-il d’humidité.

indispensable de se procurer la fiche tech-

Sapelli

Bois susceptible de se tacher.

nique du pr oduit auprès du fabricant. Elle Sipo

Bois susceptible de se tacher.

précise en particulier les conditions d’ap-

Sycomore

Bois absorbant.

plication à r especter et le domaine d’utili-Teak

Bois contenant des oléorésines.

sation du produit.

Bois résineux

Le support peut présenter des caractéris-

Douglas

Bois susceptible de se tacher. Aubier

tiques qui occasionnent des dif ficultés à

très poreux.

l’application de produits de finition.

Pin maritime

Souvent très résineux au voisinage

des carres de gemmage. Porosité très

irrégulière, faible dans le bois de cœur

et forte dans l’aubier.

Essences présentant

Pin sylvestre

Peut, dans certains cas, être rési-

des difficultés de finition –

neux. Humidité parfois irrégulière.

Recommandations

Sitka Spruce

Bois acide.

Western hemlock

Bois présentant parfois une humidité

Les essences à constituants gras

irrégulière.

Certaines essences comme le doussié, le

Western red cedar

Bois très acide, susceptible de se

tacher.

merbau, le niangon et le teak présentent

parfois, après un stockage de quelques

jours (en cours de production), des remon-

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 118

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

118

tées de matièr es grasses qui réduisent,

Acidités comparées

voire empêchent l’adhérence de la finition.

de quelques essences tempérées

Quand l’ouvrage s’y prête, il peut être pré-

férable d’utiliser ces essences brutes, sans Essences

Acidité (pH) 1

aucune finition. Sinon, la finition doit s’ef-Frêne

6

fectuer aussitôt après l’opération de pon-

Hêtre

5,5

Essences

çage. Dans certains cas, un nettoyage au

Pin sylvestre

non

solvant cellulosique ou naphta peut suffire.

Pin maritime

ou

Sapin

4,5 à 5

peu

Les essences

Épicéa

acides

contenant des antioxydants

L’iroko et le padouk sont les essences les

Peupliers

plus connues pour leurs constituants anti-

Chêne

oxydants. Les pr oduits de finition qui se

Châtaignier

Essences

3 à 4

polymérisent par oxydation (résine alkyde,

Douglas

acides

huile siccative) sèchent parfois dif ficile-Pin d’Orégon

ment, ce qui pr oduit localement des ef fets Western red cedar

2,5 à 3

de peaux d’orange sur les pièces.

1. La mesure du pH (potentiel hydrogène) permet de caractériser le niveau d’acidité. Plus le matériau est acide, plus la valeur du pH est faible.

La solution consiste à appliquer en pr

e-

mière couche un pr oduit isolant à base de

Les essences

vernis polyuréthanne ou de résine acry-

fortement résineuses

lique en phase aqueuse. En finition exté-

L’épicéa, le sapin, le mélèze, le pin syl-

rieure, les deux systèmes suivants sont

vestre, le pin maritime, le pitchpin contien-généralement préconisés :

nent, à des degrés divers, des poches de

• une couche de ver nis polyuréthanne et

résine. C’est pourquoi, au cours des deux

deux couches de lasur e en phase solvant

premières années suivant la mise en œuvre

ou aqueuse ;

d’ouvrages en bois résineux (volets, bar-

•

dages...), on peut observer des coulur es

trois couches de lasur

e en phase

de résines en exposition sud-ouest. Ces

aqueuse.

exsudations sont plus ou moins impor-

tantes en fonction de la méthode de

Les essences acides

séchage du bois, de la couleur du r evête-

L’acidité (pH inférieur ou égal 4) de cer-

ment et des essences (le pin maritime par

taines essences peut accélér er le temps

exemple est très résineux).

de polymérisation des pr oduits à catalyse

Pour des ouvrages neufs, le remède le plus

acide (aminoplastes) ou des résines acry-

efficace consiste à utiliser des bois séchés liques. Ce dur cissement trop rapide de la

par air chaud climatisé à une températur e

finition peut diminuer les qualités du film.

d’au moins 60 °C (en fin de cycle) pendant

Par ailleurs, l’acidité du bois peut contri-environ quatr e heur es. Cette montée en

buer à la corr osion des pièces métalliques température pr oduit une évaporation

et provoquer des taches de rouille.

importante des composés organiques

Les valeurs du tableau suivant ne sont

volatils contenus dans la résine et cristal-qu’indicatives ; elles permettent cependant lise ainsi les constituants solides à l’inté-

d’établir une hiérar chie de l’acidité entr e rieur du bois.

les essences.

Pour les ouvrages déjà mis en œuvr

e, il

n’existe pas de solution véritablement ef ficace. Les produits isolants (vernis polyuré-

thanne) ou les peintur es blanches qui limitent la température de surface ne font que

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 119

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 119

retarder les exsudations, mais ne les

film par lesquelles l’eau pourra s’intr oduire.

empêchent pas.

Sur ces essences, il faut que la pr

emière

Dans le cas d’une opération d’entr etien, il couche de pr oduit (lasur e d’imprégnation, est indispensable d’enlever les coulures de impression) soit suf fisamment mouillante

résine et de pr océder à un nettoyage au

pour bien pénétrer dans les pores.

solvant (white spirit, solvant naphta, alcool éthylique, etc.), afin d’éliminer le plus pos-Les essences à fort retrait

sible de résine superficielle avant d’appliLes variations dimensionnelles des bois sur quer une nouvelle finition.

les ouvrages extérieurs pr oduisent des ten-L’exsudation de résine doit être considérée sions dans le film qui peuvent engendrer des comme une singularité natur elle des bois

craquelures. C’est pour quoi, sur les bois à résineux. Elle ne peut donc fair e l’objet

fort retrait qui sont les plus susceptibles de d’un litige, sauf si une clause particulièr e produire de tels ef fets, un liant tr op raide du cahier des charges stipule l’emploi de

manquant d’élasticité est à éviter

. Les

résineux séchés artificiellement à au moins résines alkydes et acryliques of frent une

60 °C.

plasticité adaptée à de telles situations. Les Avec certaines essences tr opicales, des

résines acryliques sont plus souples mais

résines, des gommes ou des extraits colo-

plus thermoplastiques que les alkydes, ce

rés peuvent également migr er en surface

qui peut notamment pr ovoquer un phéno-

du bois : le balau, le bossé, le doussié, le mène de «blocking » sur les fenêtres (collage keruing, le kosipo, le makoré, le méranti, le de l’ouvrant sur le dormant).

merbau, le niangon, le per oba jaune et le

tola sont plus ou moins sujets à ce genr e

Les essences à tanin ou à extraits colorés de phénomène.

Le chêne et le châtaignier notamment

contiennent une assez forte pr oportion de

Les essences à contrefil irrégulier

tanin. Lorsqu’ils sont abondamment humi-

Le bilinga, le dabéma, le bossé, le kosipo, difiés, l’eau draine ce tanin vers la surface.

le kotibé, le merbau, le sapelli… sont des

Le contact avec des éléments ferr eux de

essences à contr efil fort et irrégulier . Ce cette solution tannique et acide pr ovoque

contrefil est à l’origine d’une tendance

l’apparition de taches noirâtr es (tanate de naturelle au peluchage qui exige un pon-fer) sur le bois ou les matériaux sous-

çage et des égr

enages soignés entr e

jacents. Ces coulur es s’accompagnent

couches. Un ponçage cr

oisé amélior e

toujours de taches de rouille.

l’état de surface.

À moins de pouvoir protéger des intempé-

La réduction de l’angle d’attaque de l’outil ries les éléments exposés, il faut attendr e de coupe et son affûtage correct diminuent

un ou deux ans pour que le phénomène

cet arrachement de fibr es, qui est par

devienne limité ou cesse.

ailleurs fréquent sur les bois tendr es, en Le détachage peut alors êtr e ef fectué à

particulier quand ils sont humides.

l’aide d’une solution d’acide oxalique (« sel d’oseille ») dosée de 100 à 200 g par litr e Les essences à gros grain

d’eau. Lorsque les taches ont disparu, il est Sur les feuillus à grain gr

ossier (frêne,

nécessaire de rincer, puis de poncer légère-samba, framiré, châtaignier , chêne, ir oko, ment le bois avant d’appliquer une nouvelle méranti, lauan, niangon, etc. ), la formation finition, de manièr e à éliminer les cristaux dans le film de petits cratères au niveau de de sel qui se sont déposés en surface.

chaque vaisseau sectionné est fréquente.

Les pourtours de ces cratères étant revêtus Les essences sensibles au bleuissement

d’une faible épaisseur d’extrait sec, ils

Contrairement au grisaillement avec lequel

constituent autant d’amorces de rupture du

il est souvent confondu, le bleuissement

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 120

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

120

est une discoloration due à un champi-

COMPORTEMENT

gnon qui se pr opage dans toutes les par-

DU BOIS AU FEU

ties du bois où les conditions de son déve-

loppement sont réunies :

Réaction au feu

• une humidité du bois proche de l’état de

La réaction au feu d’un matériau est son

saturation (25 à 30 %),

aptitude à participer au feu auquel il est

• une température voisine de 22 °C.

exposé. Les matériaux de construction

L’aubier des bois résineux, les bois parfaits sont classés en six catégories :

de douglas, d’épicéa et, moins souvent, de

M0, M1, M2, M3, M4, M5.

sapin y sont vulnérables. Parmi les feuillus, Les bois sont classés conventionnellement

le hêtr e, le frêne, le peupliers bleuissent, comme suit :

ainsi que certaines essences tr

opicales

Bois massif non résineux

telles que le samba, l’ilomba, le ramin, etc.

Le bleuissement est une discoloration en

• épaisseurs supérieures ou égales à 14mm : profondeur que, ni le ponçage, ni le rabo-M3

tage, ne pourront supprimer. Par ailleurs, il

• épaisseurs inférieures à 14 mm : M4

a pour ef fet de r endre le bois plus impré-

gnable, ce qui augmente la pénétration

Bois massif résineux

des teintes et laisse une impr ession de

• épaisseurs supérieur es ou égales à

tachage sur les zones attaquées.

18 mm : M3

Certains produits (eau de Javel diluée, eau

• épaisseurs inférieures à 18 mm : M4

oxygénée à 130 volumes) permettent de

Les classements conventionnels M3 et M4

l’atténuer, mais aucun ne le fait disparaîtr e des bois ne sont pas modifiés par les revête-réellement. Après décoloration, il est

ments de surface bien adhérents suivants :

nécessaire de rincer soigneusement et

poncer légèr ement le bois avant applica-

• placages bois d’épaisseurs inférieur es

tion de la finition.

ou égales à 0,5 mm,

• tout autr e r evêtement dont le dégage-

Un test de compatibilité des pr oduits de

ment calorifique surfacique ne dépasse

finition avec la surface traitée doit êtr

e

pas 4180 kJ/m 2.

effectué au préalable sur un échantillon. En particulier, après un blanchiment à l’eau

oxygénée, un ver nis polyuréthanne doit

Résistance au feu

contenir impérativement un durcisseur non

La résistance au feu d’une poutr e ou d’un

jaunissant. Des pr oduits teintés fortement poteau non protégé par du plâtre est liée à chargés en pigments peuvent contribuer à

la vitesse de carbonisation du bois.

atténuer les discolorations restantes.

Étant donnée la dif ficulté à le fair e dispa-Coefficients d’influence

raître, il est préférable d’éviter l’apparition Les valeurs indiquées ci-dessus doivent

du bleuissement. La solution consiste à

être modifiées en fonction des situations

appliquer un pr oduit de préservation

suivantes :

contenant des fongicides antibleuissement

avant toute finition sur les ouvrages pré-

• la face exposée au feu est verticale

sentant durablement ce risque. La préser-

(> 45 °) : K1 = 1,

vation offerte par les lasures contenant des

• la face exposée au feu est horizontale

agents antibleu se dégradant en même

ou inclinée au dessus du feu (< 45 °)

:

temps que le liant, l’entretien doit, dans ce K1 = 1,6,

cas, être régulièrement effectué.

• la face exposée au feu est horizontale en dessous du feu : K1 = 0,7,

pp. 93 à 119_NV.qxd 22/10/07 12:03 Page 121

MISE EN ŒUVRE DU BOIS 121

• si le début de l’exposition au feu est

compris entre 0 et 15 min : K2 = 1,

• si le début de l’exposition au feu est

supérieur à 15 min (cas de la disparition de l’écran protecteur) : K2 = 1,3.

Vitesse de combustion

moyenne du bois à prendre

en compte dans le calcul de la

structure (taux d’humidité en

œuvre inférieur à 17 %)

Bois de construction

bois naturels

Sapin, épicéa, pin sylvestre, pin noir,

β0 = 0,7 mm/min

pin laricio, pin maritime, hemlock,

peupliers, châtaignier, chêne, douglas, etc.

bois lamellés-collés ou aboutés

Sapin, épicéa, pin sylvestre,

β0 = 0,7 mm/min

pin maritime, douglas, peupliers, etc.

Bois de menuiserie intérieure

essences dures

Chêne, doussié, sipo, teck, makoré, etc. β0 = 0,5 mm/min autres essences feuillues ou résineuses

β0 = 0,6 mm/min

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 122

4Chapitre Dimensions et

classement des sciages

courante et agencement, fermetur es, em-

CLASSEMENT D’ASPECT

ballages spéciaux, planches à maçon…

DES SCIAGES RÉSINEUX FRANÇAIS

Pour les emplois en structur e, les pièces

Le classement d’aspect des sciages rési-

doivent êtr e conformes aux spécifications

neux français r epose sur des critèr

es

de classement de la norme NF B 52-001.

visuels relatifs à l’aspect des faces et des Choix 2 : Charpente traditionnelle, char-rives, selon la natur e, l’importance et la pente industrielle et lamellée-collée, cons-localisation des singularités, imperfections truction à ossature en bois, menuiserie cou-et altérations du bois.

rante, emballages industriels… Pour les

Une classification à six niveaux est utilisée: emplois en structur e, les pièces doivent

Choix OA : Menuiserie finie, ameublement, être conformes aux spécifications de clas-agencement, décoration…

sement de la norme NF B 52-001.

Choix OB : Ameublement, menuiseries

Choix 3A : Caissage, emballage courant, intérieures et extérieures, fermetures…

palette…

Choix 1 : Charpente choisie, charpente Choix 3B : Coffrage.

industrielle et lamellée-collée, menuiserie Choix 0A

Choix 0B

Spécifications

Spécifications

• Nœuds :

Au maximum deux singularités de structure admises

– inexistants sur la plus belle face et les deux rives, en parement et trois en contreparement par élément-

– tolérance de petits nœuds sains et adhérents, en type (rectangle de 1 m x 0,10 m).

petit nombre, d’un diamètre maximal de 15 mm sur

• Nœuds :

le contreparement.

– limités à l’équivalent* de 2 nœuds sains et adhé-

• Tolérance de très légères fentes en bout, de faible rents d’un diamètre de 20 mm en parement et de longueur et faible profondeur, uniquement en contre-3 nœuds de 25 mm en contreparement

parement.

– tolérance de petits nœuds noirs de diamètre 10 mm

• Flaches : exclues, sauf tolérance pour les pièces ne risquant pas de disparaître à l’utilisation, mais de longueur supérieure à 3 m d’une légère flache en pouvant être non adhérents en contreparement.

bout, en contreparement et sur 10 % des pièces

• Tolérance de petites poches de résine.

constituant le lot.

• Fentes en bout : longueur limitée à 5 % de la lon-

• Gerces de séchage : très légères gerces superfi-gueur de la pièce.

cielles admises.

• Flaches : exclues, sauf tolérance de flaches super-

• Toutes les autres singularités, imperfections de ficielles sur un nombre limité à 10 % des pièces de débit ou altérations sont totalement exclues.

longueur supérieure à 3 m.

• Gerces de séchage de longueur inférieure à une Emplois indicatifs

fois et demie la largeur de la pièce.

Tous les emplois pour lesquels l’aspect du bois revêt

• Toutes autres altérations et imperfections exclues.

une importance primordiale.

Menuiserie fine, ameublement, agencement, déco-Emplois indicatifs

ration, etc.

Tous les emplois pour lesquels l’aspect du bois revêt une importance primordiale.

Ameublement, menuiseries intérieures et extérieures, fermetures, etc.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 123

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 123

Choix 1

Choix 2

Spécifications

Spécifications

Au maximum trois singularités de structure admises

• Nœuds

en parement et cinq en contreparement par élément-

– Sains ou noirs, leur diamètre ne doit pas excéder sur les type (rectangle de 1 m x 0,10 m).

faces :

• Nœuds

-1/2 de la largeur des faces pour des pièces de lar-

– limités à l’équivalent* de 3 nœuds sains et adhé-

geur inférieure à 90 mm,

rents d’un diamètre de 30 mm en parement et de 5

- 45 mm jusqu’à une largeur de pièce de 150 mm, nœuds de 40 mm en contreparement,

- 1/3 de la largeur des faces pour des pièces de lar-

– présence de quelques petits nœuds noirs et non geur supérieure à 150 mm.

adhérents en contreparement.

– Sur les rives, nœuds émergents n’excédant pas

• Fentes en bout ou de cœur de longueur maximale 2/3 de la largeur de la rive.

égale à la largeur de la pièce et n’excédant pas 5 à

• Fentes en bout ou de cœur pouvant avoir une lon-8 % de la longueur de la pièce.

gueur égale au maximum à deux fois la largeur de la

• Poches de résine : quelques petites poches de pièce, mais n’excédant pas 8 % de la longueur de la résine en parement, tolérance de grosses poches de pièce.

résine en contreparement.

• Grosses poches de résine de 60 à 80 mm de lon-

• Faible tolérance de bois ronceux en contrepare-gueur maximale tolérées.

ment.

• Entre-écorce et bois ronceux admis à condition

• Flaches non admises sur les pièces courtes, tolé-

de ne pas altérer la résistance mécanique de la rées pour les pièces de longueur supérieure à 3 m, pièce.

sur une arête en contreparement, de longueur infé-

• Flaches exclues pour les pièces de longueur infé-

rieure à 20 % de la longueur de la pièce et de largeur rieure à 3 m. Pour les pièces de longueur supérieure inférieure à 20 % de l’épaisseur de la pièce.

à 3 m, admises sur une longueur égale au maximum

• Gerces de séchage tolérées à condition de ne au 1/3 de la longueur de la pièce, et sur une largeur pas excéder deux fois la largeur de la pièce (trois fois ne dépassant pas la moitié de l’épaisseur (limitation en contreparement).

à 10-15 % des pièces du lot).

• Sont admises quelques piqûres noires non

• Gerces de séchage admises à condition de ne actives sur un nombre limité de pièces du lot en pas avoir une longueur supérieure à trois fois la lar-contreparement. Toutes les autres altérations sont geur de la pièce.

exclues.

• Altérations du bois : quelques légères traces d’échauffures tolérées. Quelques piqûres ne traver-Emplois indicatifs

sant pas la pièce. Quelques traces de gui.

Charpente choisie, charpente industrielle et lamellée-Bleuissement : peut être toléré.

collée, menuiserie courante et agencement, fermetures, emballages spéciaux, planches à maçon, etc.

Emplois indicatifs

Pour les emplois en structure, les pièces doivent être Charpente industrielle et lamellée-collée, charpente conformes aux spécifications de classement de la traditionnelle, ossatures et structures travaillantes, norme NF B 52-001.

constructions à ossature en bois, menuiserie courante, emballage industriel… Pour les emplois en structure, les pièces doivent être conformes aux spé-

cifications de classement de la norme NF B 52-001.

*Règles d’équivalence : 2 nœuds de 20 mm sont considérés comme l’équivalent de 4 nœuds de 10 mm ou de 2 nœuds de 15 mm et d’un nœud de 10 mm, etc.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 124

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

124

Choix 3A

CLASSEMENT EN STRUCTURE

DES SCIAGES RÉSINEUX FRANÇAIS

Spécifications

Le classement visuel des principales

• Nœuds admis sans limitation de nombre et de diamètre.

essences résineuses utilisées en structur e

• Fentes en bout ou de cœur admises.

fait l’objet de la norme française NF B 52-

• Flaches non admises sur les pièces de longueur inférieure à 3 m. Pour les pièces de longueur supé-

001 Règles d’utilisation du bois dans les rieure à 3 m, admises sans limitation de longueur sur constructions – Classement visuel pour

une face et deux rives.

l’emploi en structure des principales

• Piqûres vivantes, échauffures et pourritures diverses essences résineuses et feuillues

sont exclues.

(décembre 1998).

Les essences résineuses sont réparties en

Emplois indicatifs

trois classes : ST-I, ST-II et ST -III corr es-Caissage, emballage courant, palettes…

pondant r espectivement aux classes de

Principaux critères de classement en structure ((pour les autres critères, se reporter à la norme NF B 52-001 de décembre 1998 qui seule fait foi).

Classes

Critères

ST–I

ST–II

ST–III

Largeur Sapin

Sapin

Sapin

de cernes (mm)

Épicéa

Douglas(4)

Épicéa

Douglas

Épicéa

Douglas

Pins

Pins

Pins

≤ 6

≤ 8

≤ 8

≤ 10

≤ 10

≤ 12

Diamètre des nœuds

Sapin

Sapin

Sapin

Épicéa

Pins

Épicéa

Pins

Épicéa

Pins

Douglas

Douglas

Douglas

Sur la face (1)

Ø ≤ 1/6 de L Ø ≤ 1/10 de L Ø ≤ 1/2 de L Ø ≤ 1/3 de L Ø ≤ 3/4 de L Ø ≤ 2/3 de L

Ø ≤ 30 mm Ø ≤ 15 mm Ø ≤ 50 mm Ø ≤ 50 mm Ø ≤ 100 mm Ø ≤ 100 mm Sur la rive (2)

Ø ≤ 2/3 de e Ø ≤ 1/3 de e Ø ≤ 2/3 de e Ø ≤ 1/2 de e Ø ≤ 2/3 de e Ø ≤ 1/2 de e Ø ≤ 40 mm Ø ≤ 15 mm Ø ≤ 40 mm Ø ≤ 30 mm Ø ≤ 40 mm Ø ≤ 30 mm Fentes (3)

Traversantes

longueur ≤ deux fois la largeur de la pièce Longueur ≤ 600 m

Non traversantes

longueur ≤ moitié de la longueur de la pièce non limitée

Grosse poche de résine

non admise

admise si < 80 mm

Entre écorce

non admise

Pente de fil (en fraction)

Locale

1 : 10

1 : 4

Générale

1 : 14

1 : 6

Flaches

Longueur

non admises

< 1/3 de la longueur de la pièce et < 100 cm Largeur

< 1/3 de l’épaisseur de la rive

Altérations biologiques

Bleu–Traces de gui

Admis

Piqûres noires

Admises si elles apparaissent sur une seule face Échauffure

Non admise

Déformation maximale pour une longueur de 2 m De face (mm)

< 10

< 20

De rive (mm)

< 8

< 12

Gauchissement

1 mm/25mm de large

2 mm/25mm de large

(1) L: largeur de la pièce. (2) e: épaisseur de la rive. (3) La longueur des fentes est reliée à l’humidité et par conséquent les limites données dans le tableau sont seulement applicables au moment du classement. (4) Pour les sections inférieures à 50 x 150, les pièces contenant de la moelle sont exclues et donc déclassées en ST II. Cette mesure tient compte de la relative jeunesse du massif de douglas et pourra être révisée lorsque des éléments nouveaux le permettront.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 125

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 125

résistance mécanique C 30, C 24 et C 18

sont données pour des bois à l’humidité de de la norme eur opéenne NF EN 338 Bois référence de 20 %. Cela ne signifie pas que de structure – Classes de résistance.

les bois doivent être forcément à cette humi-Globalement, la classe ST -I convient à la

dité lors des transactions commer ciales,

charpente lamellée-collée à hautes perfor-

mais que, ramenés à 20%, leurs dimensions

mances, la classe ST -II à la charpente

doivent correspondre aux dimensions stan-

industrialisée (fermettes) et lamellée-collée dardisées.

standard, et la classe ST-III à la charpente traditionnelle.

Les tolérances dimensionnelles

Bien que le classement visuel en structur e Les sections nominales indiquées dans ce

soit différent du classement visuel d’aspect tableau sont valables dans les limites de

utilisé en scierie, les pièces corr espondant tolérance fixées par la norme française

à la classe ST -I peuvent êtr e prélevées

NF B 53-100 (juillet 1988) Sciages de bois dans le choix OB et éventuellement dans le

résineux et feuillus tendres - Dimensions choix 1 du classement d’aspect. Les

nominales - Sections et longueurs. Ces pièces correspondant aux classes ST -II et

tolérances sont les suivantes (sciages à

ST-III peuvent être issues du choix 2.

20 % d’humidité) :

• – 1 mm, + 3 mm pour les dimensions

DIMENSIONS

inférieures ou égales à 100 mm,

DES SCIAGES RÉSINEUX FRANÇAIS

• – 1 mm, + 4 mm pour les dimensions

Caractéristiques dimensionnelles

supérieures à 100 mm.

Une commande de sciages nécessite, de la

part de l’utilisateur , l’établissement d’un Les longueurs

cahier des charges comportant notamment

Les lots de sciages de résineux français sont les dimensions des sciages souhaités (en

disponibles en longueurs prédéterminées :

section et en longueur) et l’humidité pr es-

• Pour le sapin, l’épicéa et le douglas : 2 à crite. En l’absence de précision, l’humidité 12 m de 50 en 50 cm.

de référence est de 20 %.

• Pour les autres résineux :

Les producteurs de sciages français pr opo-

– 2,10 m à 3 m de 30 en 30 cm,

sent deux types de produits :

– 3 m et plus de pied en pied (33 cm) avec

• des produits standardisés, dont les une possibilité de découpe de 50 en 50 cm.

dimensions corr espondent aux sciages les

plus demandés sur le marché ;

• des produits dits «sur liste» dont les dimensions correspondent au besoin spécifique d’un utilisateur donné.

Choisir en pr emier lieu des sciages dans la gamme des dimensions standar disées pré-

sente des avantages : prix plus intér essant pour l’acheteur , meilleur conditionnement

des lots, délais de livraison plus rapides du fait que les entr eprises disposent généralement de ces dimensions en stock.

Le tableau ci-après présente les sections commerciales des sciages avivés couramment pratiquées dans les scieries françaises de résineux. Ces dimensions standar disées

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 126

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

126

Tableau des caractéristiques

• produits certifiés ou non,

mécaniques

• humidité des bois à 15 % maximum ; au-

delà, il faut appliquer un coef ficient réducteur Les sciages destinés à des emplois en struc-

(cf. CB71 ou EC5).

ture sont dimensionnés actuellement confor-

Les deux tableaux suivant précisent les

mément aux règles CB71 et, dans l‘avenir ,

contraintes admissibles à utiliser avec les conformément à l’Eurocode 5 (EC5).

règles CB 71 (norme NF P 21-400).

Les contraintes, rigidités et masses volu-

Pour l’utilisation des règles EC5, les

miques sont données en fonction des para-

contraintes caractéristiques à utiliser sont mètres suivants :

celles définies par la norme NF EN 338.

• essence de bois : résineux et peupliers, ou feuillus,

Contraintes admissibles des bois massifs RESINEUX et PEUPLIER

définies par NF P 21-400, pour calculs avec CB 71

Symbole

Désignation

Unité

Produits non certifiés

Produits certifiés

C18

C22

C24

C27

C30

C18

C22

C24

C27

C30 C35 C40

σf

Contrainte de flexion

N/mm2

8,0

10,0

11,0

12,0

13,2

8,5

10,5 11,5 13,0

14,3 16,7 19,0

σ

Contrainte de traction

N/mm2

5,0

6,0

6,5

7,0

8,0

5,2

6,2

6,7

7,6

8,6 10,0 11,4

axiale

σ

Contrainte de traction

t

N/mm2

0,13

0,2

0,2

0,2

0,2

0,13

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

perpendiculaire

σ

Contrainte de

’

N/mm2

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

9,0

9,5

10,0 10,5

11,4 11,9 12,4

compression axiale

σ

Contrainte de compres-

’t

N/mm2

2,1

2,2

2,3

2,5

2,5

2,3

2,4

2,5

2,7

2,7

2,9

3,0

sion perpendiculaire

τ

Contrainte

N/mm2

0,9

1,1

1,1

1,2

1,3

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

de cisaillement

Εf

Module axial

kN/mm2

8,0

9,0

10,0

10,5

11,0

9,0

10,0 11,0 11,5

12,0 13,0 14,0

ΕG

Module de cisaillement kN/mm2 0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,56

0,63 0,68 0,75

0,75 0,80 0,88

ρ

Masse volumique

m

kg/m3

380

410

420

450

460

380

410

420

450

460 480 500

moyenne

Les classes C35 et C40 ne peuvent s’obtenir que dans un classement machine et sous certification.

Contraintes admissibles des bois massifs FEUILLUS définies par NF P 21-400, pour calculs avec CB 71

Symbole

Désignation

Unité

Produits non certifiés

Produits certifiés

D30

D35

D40

D50

D60

D70

D30

D35

D40

D50 D60 D70

σf

Contrainte de flexion

N/mm2

13,2

15,4

17,6

22,0

26,4

30,8

14,3 16,7 19,0

23,8 28,6 33,3

σ

Contrainte de traction

N/mm2

7,9

9,2

10,5

13,2

15,8

18,5

8,6

10,0 11,4

14,3 17,1 20,0

axiale

σ

Contrainte de traction

t

N/mm2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

perpendiculaire

σ

Contrainte

’

N/mm2

10,1

11,0

11,4

12,7

14,1

14,9

11,0 11,9 12,4

13,8 15,2 16,2

de compression axiale

σ

Contrainte de compres-

’t

N/mm2

3,5

3,7

3,9

4,3

4,6

4,9

3,8

4,0

4,2

4,6

5,0

6,4

sion perpendiculaire

τ

Contrainte

N/mm2

1,3

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

1,4

1,6

1,8

2,2

2,5

2,9

de cisaillement

Εf

Module axial

kN/mm2

9,0

9,5

10,0

12,5

15,0

18,0

10,0 10,0 11,0

14,0 17,0 20,0

ΕG

Module de cisaillement kN/mm2 0,55

0,60

0,65

0,80

0,95

1,10

0,60 0,65 0,70

0,88 1,06 1,25

ρ

Masse volumique

m

kg/m3

640

670

700

780

840

1080

640

670

700

780 840 1080

moyenne

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 127

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 127

Les deux tableaux suivant précisent les

Correspondance entre unités de mesure : contraintes caractéristiques à utiliser avec

• 1N/mm2 = 1 MPa = 10 daN/cm2 = 10 bars

l’Eurocode 5 (norme NF EN 338).

• 1 kN/mm2 = 1 000 MPa = 10 000 daN/cm2

Contraintes caractéristiques des bois massifs RESINEUX définies par NF EN 338, pour calculs avec EC5

Symbole

Désignation

Unité

C14

C16

C18

C22

C24

C27

C30

C35

C40

fm,k

Contrainte de flexion

N/mm2

14

16

18

22

24

27

30

35

40

ft,0,k

Contrainte de traction axiale N/mm2

8

10

11

13

14

16

18

21

24

Contrainte de traction

ft,90,k

N/mm2

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

perpendiculaire

Contrainte de compression

fc,0,k

N/mm2

16

17

18

20

21

22

23

25

26

axiale

Contrainte de compression

fc,90,k

N/mm2

4,3

4,6

4,8

5,1

5,3

5,6

5,7

6,0

6,3

perpendiculaire

fv,k

Contrainte de cisaillement

N/mm2

1,7

1,8

2,0

2,4

2,5

2,8

3,0

3,4

3,8

E0,meam

Module moyen axial

kN/mm2

7

8

9

10

11

12

12

13

14

E0,05

Module axial au 5e percentile kN/mm2

4,7

5,4

6,0

6,7

7,4

8,0

8,0

8,7

9,4

E90,meam

Module moyen transversal

kN/mm2

0,23

0,27

0,30

0,33

0,37

0,40

0,40

0,43

0,47

Gmean

Module de cisaillement

kN/mm2

0,44

0,50

0,56

0,63

0,69

0,75

0,75

0,81

0,88

ρ

Masse volumique

k

kg/m3

290

310

320

340

350

370

380

400

420

caractéristique

ρmeam

Masse volumique moyenne

kg/m3

350

370

380

410

420

450

460

480

500

Contraintes caractéristiques des bois massifs FEUILLUS définies par NF EN 338, pour calculs avec EC5

Symbole

Désignation

Unité

D30

D35

D40

D50

D60

D70

fm,k

Contrainte de flexion

N/mm2

30

35

40

50

60

70

ft,0,k

Contrainte de traction axiale

N/mm2

18

21

24

30

36

42

Contrainte de traction

ft,90,k

N/mm2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

perpendiculaire

fc,0,k

Contrainte de compression axiale N/mm2

23

25

26

29

32

34

Contrainte de compression

fc,90,k

N/mm2

8,0

8,4

8,8

9,7

10,5

13,5

perpendiculaire

fv,k

Contrainte de cisaillement

N/mm2

3,0

3,4

3,8

4,6

5,3

6,0

E0,meam

Module moyen axial

kN/mm2

10

10

11

14

17

20

E0,05

Module axial au 5e percentile

kN/mm2

8,0

8,7

9,4

11,8

14,3

16,8

E90,meam

Module moyen transversal

kN/mm2

0,64

0,69

0,75

0,93

1,13

1,33

Gmean

Module de cisaillement

kN/mm2

0,60

0,65

0,70

0,88

1,06

1,25

ρk

Masse volumique caractéristique

kg/m3

530

560

590

650

700

900

ρmeam

Masse volumique moyenne

kg/m3

640

670

700

780

840

1080

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 128

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

128

Tableau des sections standardisées des sciages résineux français Épaisseur en mm

Largeur en mm

27*

40

63

75

100

115

125

150

160

175

200

225

15

18

22

27*

32

38

✘

✘

✘

50

✘

✘

✘

✘

✘

✘

63

✘

✘

✘

✘

75

✘

✘

✘

✘

100

✘

115

125

150

200

225

(*) 25 mm est une autre dimension possible

✘ Sections standardisées retenues dans

Pour les bois de structure calibrés :

le cadre du projet de norme européenne

36 x 72 / 36 x 97 / 36 x 112 / 36 x 122 / 36 x 147 / 36 x 172 / 36 x 197

/ 36 x 222

Sections standardisées

DIMENSIONS ET

CLASSEMENT D’ASPECT DES SCIAGES

DE CHÊNE FRANÇAIS *

Ce classement s’applique aux pr oduits de

chêne dans les catégories suivantes :

• plots et plateaux dépareillés,

• avivés d’épaisseur inférieur e ou égale à 27 mm,

• pièces équarries de section 100 x 100 à

250 x 250 mm.

L’appellation normalisée retenue comporte

trois caractèr es (lettr es ou chif fres) et, le cas échéant, deux lettres complémentaires :

• Le premier caractère représente l’initiale du nom latin : Q - (Quercus : Chêne).

• Le second caractèr e indique le type de

produit :

– B - pour les plots (boule),

– F - pour les frises et avivés,

– P - pour les pièces équarries.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:06 Page 129

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 129

• Le troisième caractère fait référence à la

• Longueur

classe qualitative :

– 3 m de 100 en 100 mm pour les choix

– A représente un choix exceptionnel ou Q-B A, Q-B 1 et Q-B 2,

surchoix,

– 2 m de 100 en 100 mm avec tolérance

– 1 - 2 - 3 les choix suivants par or dre de de 10 % de 1 m à 1,90 m pour le choix

qualité décroissante.

Q-B 3 et les plateaux dépareillés.

L’adjonction d’une lettre minuscule a ou b N.B. : La réception des plots et plateaux dépar eillés permet de distinguer le choix 1 du 1bis.

s’effectue chez le vendeur , sauf convention contrair e Enfin l’adjonction en bout d’appellation de entre les parties, de manièr e à opér er les réductions la lettre

liées à la présence de certains critèr es selon les indi-X indique la présence d’aubier sur

cations figurant dans les tableaux de définition des une face de frises ou avivés.

choix.

Les choix suivants ont donc été normalisés : Plots - quatre choix

Q-B A

Q-B A • Q-B 1 • Q-B 2 • Q-B 3

Plots constitués aux deux tiers de plateaux propres, ayant une bonne rectitude, peu d’aubier, présentant un Avivés - cinq choix

fil pratiquement droit et un cœur régulier.

• Q-F A ou Q-F AX

Bois de grain fin et mi-fin : exigence de grain fin uni-

• Q-F 1a ou Q-F 1aX ou- Q-F 1aXX**

quement, à préciser par contrat.

• Q-F 1b ou Q-F 1bX ou Q-F 1bXX**

Couleur homogène.

• Q-F 2 ou Q-F 2X ou Q-F 2XX**

Nœuds sains adhérents admis dans la limite de l’équi-

• Q-F 3 ou Q-F 3X ou Q-F 3XX**

valence d’un nœud de diamètre maximal de 20 mm par longueur de 2 m.

Pièces équarries - trois choix

Aubier sain accepté de chaque côté du plateau jusqu’à Q-P A • Q-P 1 • Q-P 2

la largeur de 40 mm. Au-delà, peut faire l’objet d’un accord contractuel pour réduction de volume.

Les plots

Fentes de cœur : admises avec réduction de volume.

Classification dimensionnelle

Sont exclus : madrure, lunure, cœur rouge, queue de Les plots reconstitués sont commercialisés

vache, veine noire, échauffure, pourriture, entre écorce traversante, fils tors.

en catégories dimensionnelles détermi-

La présence isolée d’une seule des singularités sui-nées selon la largeur du plateau central,

vantes par plateau peut être tolérée : gélivure, roulure, mesuré à mi-longueur , sous écor ce, sans

cadranure, entre-écorce superficielle.

réduction, à l’état frais de sciage.

•

Q-B 1

Largeur pour le choix Q-B A

Commercialisés sous forme de plots ou de plateaux 350 - 390 mm, 400 - 490 mm,

dépareillés, non délignés.

500-590 mm, 600-690 mm, 700 mm et +.

Tolérance légère de fil incliné par rapport à l’axe de la bille.

• Largeur pour les choix Q-B 1, Q-B 2,

Nœuds sains et adhérents admis dans la limite de l’équi-Q-B 3 et les plateaux dépareillés

valence d’un nœud de diamètre maximal de 40 mm par 250-290 mm, 300-390 mm,

longueur de 2 m. Tolérés avec réduction de volume si 400-490 mm, 500-590 mm, 600-690 mm,

plus gros mais isolés sur 25 % des plateaux.

700 mm et +.

Aubier sain accepté de chaque côté du plateau jusqu’à la largeur de 40 mm. Au-delà, peut faire l’objet d’un

• Découvert minimum

accord contractuel pour réduction de volume.

– 80 mm hors aubier tout au long du pla-

Fentes de cœur et queue de vache admises avec teau pour le choix Q-B A,

réduction de volume.

– 80 mm hors aubier mesuré à mi-longueur

Sont exclus : madrure, lunure, fils tors, entre-écorce du plateau pour les choix Q-B 1, Q-B 2 et

traversante.

Q-B 3.

La présence isolée d’une seule des singularités suivantes par plateau peut être tolérée : gélivure, roulure,

* Source : A.P.E.C.F.

cadranure, cœur rouge, veine noire, échauffure, pour-

**Ces choix « aubier traversant » n’ont pas été retenus dans le projet de riture, piqûre.

norme européenne.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 130

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

130

Q-B 2

Q-F A (4 faces nettes)

Commercialisés sous forme de plots ou de plateaux Sciages exempts de toute singularité, particularité de dépareillés, non délignés.

débit ou altération sur 4 faces, et de droit fil.

Le fil incliné ou tors est admis ; le bois ronceux est Exclus : aubier, cœur, bois ronceux.

toléré.

Autres spécifications (débits sur liste) : couleur, grain, La présence de nœuds sains ou grappe de nœuds est débit sur quartier ou faux quartier, selon accord acceptée dans la limite de l’équivalence d’un nœud de contractuel.

diamètre maximal de 80 mm par longueur de 2 m.

Q-F 1a (3/4 faces nettes)

Des nœuds de diamètre supérieur à 80 mm peuvent être tolérés s’ils sont isolés sur 25 % des plateaux. Ils Sciages exempts de toute singularité, particularité de donnent toutefois lieu à des réductions de volume.

débit ou altération excepté pour 20 % des pièces qui peuvent présenter sur une face ou une rive 1 nœud sain Présence de nœuds vicieux acceptée sur 10 % des et adhérent de 10 mm maximum ou son équivalent par plateaux.

mètre linéaire - ou sur la pièce si inférieure à 1 m.

Un seul des défauts suivants est admis avec réduction Inclinaison du fil : sensiblement droit.

de volume : fente de cœur, gélivure, roulure, cadranure, aubier altéré, échauffure, pourriture, piqûres Exclus : aubier, cœur, bois ronceux, contrefil.

d’insecte.

Autres spécifications (débits sur liste) : couleur, grain, Sont admis : entre-écorce superficielle, aubier sain, débit sur quartier ou faux quartier, selon accord cœur rouge, queue de vache, veine noire.

contractuel.

Sont exclus : entre-écorce traversante, lunure.

Q-F 1b

Tolérance sur chaque face de deux nœuds sains et Q-B 3

adhérents de 12 mm maximum par mètre linéaire ou Commercialisés sous forme de plots ou de plateaux leur équivalent.

dépareillés, non délignés.

Inclinaison du fil : sensiblement droit.

Pas de limitation d’inclinaison de fil.

Exclus : aubier, cœur, bois ronceux, altérations, Nœud admis sans limitation sauf restriction à préciser contrefil, entre-écorce, piqûres, déformations.

dans le document contractuel.

Fendillement superficiel toléré.

Certaines singularités ou altérations peuvent être exclues selon accord contractuel, sinon elles sont Autres spécifications (débit sur liste) : couleur, grain, admises sans limitation.

etc., selon accord contractuel.

Q-F 2

Présence sur chaque face de petits nœuds sans limita-Les avivés

tion et de trois nœuds sains et adhérents d’un diamètre Les définitions qualitatives ci-après sont

maximum égal au tiers de la largeur mais limité à 25 mm établies pour deux types d’avivés :

maximum par mètre linéaire ou leur équivalent.

Fil incliné admis.

Les frises

Exclus : aubier, cœur, altérations.

• Épaisseur de 27 mm

• Largeur de 40 à 90 mm de 10 en 10 en

Q-F 3

Présence sur chaque face de petits nœuds sans limita-lots de largeur fixe

tion et de trois nœuds sains et adhérents d’un dia-

• Longueur de 250 mm à 2100 mm de 50

mètre maximum égal à la moitié de la longueur de la en 50 mm.

face mais limité à 40 mm maximum par mètre linéaire, ou leur équivalent.

Les autres avivés

Exclus : aubier, cœur, altérations.

• Épaisseur de 27 mm

Choix avec aubier sur une face

• Largeur de 100 mm et plus en lots de

Les sciages présentent les mêmes caractéristiques toutes largeurs

qualitatives que celles des choix sans aubier. L’aubier

• Longueur jusqu’à 2100 mm de 50 en

est limité aux deux tiers de l’épaisseur des rives.

50 mm.

La présence d’aubier dans un choix est alors caracté-

risé par la lettre symbole X.

Pour d’autr es épaisseurs, il est conseillé Les choix portent alors les appellations suivantes : de préciser la qualité du lot lors de la tran-Q-F AX, Q-F 1aX, Q-F 1bX, Q-F 2X, Q-F 3X.

saction commerciale.

Exclus : flaches.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 131

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 131

Choix avec aubier sur deux faces

Présence possible sur 10 % des pièces du lot de veine L’aubier peut être présent sur toutes les faces à l’ex-noire, queue de vache, madrure, entre écorce.

ception du choix Q-F A.

Quelques piqûres noires peuvent être tolérées.

Les choix portent alors les appellations suivies par les Pente de fil admise sur une face < 12 % et ne pouvant 2 lettres XX.

excéder localement 20 %.

Les fentes de cœur, la roulure et la gélivure sont admises en bout si non apparentes sur les faces.

Les pièces équarries

Fentes de face superficielles tolérées en extrémité.

Les pièces équarries chêne sont dispo-

nibles couramment dans les dimensions

Q-P 2

suivantes (état frais de sciage) en mm :

Sciage admettant la flache si le découvert minimum 100 x 100

150 x 150

200 x 200

est équivalent à 60 % de la largeur des faces ou des rives concernées.

120 x 120

180 x 180

250 x 250

Aubier sain admis sans limitation.

• Au-delà de 250 x 250 définition selon

Aubier altéré admis sur les arêtes comme les flaches.

contrat.

Toutes les singularités du bois sont admises à l’excep-

• Longueur jusqu’à 5 m. Au-delà de cette

tion des nœuds non adhérents dépassant individuelle-longueur, définition selon contrat.

ment le tiers de la largeur de la face ou de la rive.

Les piqûres noires sont admises.

Q-P A

Les altérations dues aux champignons sont exclues Les pièces constituant le lot présentent les caractéris-sur les faces.

tiques suivantes :

Nœuds vicieux ou pourris tolérés.

Bois scié à vives arêtes, excluant la flache, admettant Pente de fil admise sur une face de 18 % et ne pouvant un léger aubier sain sur deux arêtes au maximum si excéder localement 25 %.

inférieur à 15 % de la largeur des faces ou des rives.

Exclues : échauffure et pourriture.

Légères traces de cœur tolérées sur 1 face.

Fentes de face admises en extrémité sur 10 cm au Cœur enfermé admis, veine noire tolérée sur 10 % des maximum.

pièces du lot.

Nœuds sains et adhérents admis si de dimension infé-

rieure au 1/3 de la largeur des faces ou des rives.

DIMENSIONS ET CLASSEMENT

Nœuds sains non adhérents admis dans la limite de D’ASPECT DES SCIAGES DE HÊTRE

l’équivalence de 2 nœuds de diamètre < à 15 mm par mètre.

FRANÇAIS*

Exclus : fentes de cœur, roulure, gélivure, madrure, Ce classement s’applique aux pr oduits de

entre-écorce, lunure, échauffure, piqûres, cœur rouge, hêtre dans les catégories suivantes :

queue de vache.

Pente de fil admise sur une face < 7 % et ne pouvant

• plots et plateaux dépareillés,

excéder localement 10 %.

• avivés d’épaisseur inférieur e ou égale à Fentes de face superficielles tolérées en extrémité.

27 mm.

Q-P 1

L’appellation normalisée retenue comporte

Bois scié à vives arêtes pouvant présenter une légère trois caractèr es (lettr es ou chif fres) et le flache sur deux arêtes au maximum, si le découvert cas échéant une lettre complémentaire :

reste supérieur à 90 % de la largeur de la pièce.

• Le premier caractère représente l’initiale Aubier sain accepté sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces ou des rives.

du nom latin : F - (Fagus : Hêtre).

Légères traces de cœur tolérées sur 2 faces.

• Le second caractèr e indique le type de

Cœur enfermé admis. Cœur rouge admis.

produit :

Nœuds sains et adhérents admis si de dimension infé-

– B - pour les plots (boule),

rieure à la moitié de la largeur des faces ou des rives.

– F - pour les frises et avivés,

Nœuds sains non adhérents admis dans la limite de 2

– D - pour les pièces ébauchées.

nœuds inférieurs au quart de la largeur de la face ou de la rive, par mètre linéaire.

* Source : APECF

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 132

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

132

• Le troisième caractère fait référence à la avec tolérance de 10% de plots de 2,50 m

classe qualitative :

à 2,90 m.

– A représente un choix exceptionnel,

– Plateaux dépareillés : 1,80 m et plus,

– 1 - 2 - 3 les choix par or dre de qualité de 100 en 100

mm, avec tolérance de

décroissante.

10 % de plateau de 1,00 à 1,70 m.

Enfin, l’adjonction de la lettre R en fin d’ap-NB : La réception des plots et plateaux dépar eillés

pellation des choix de plots indique la pré-

s’effectue chez le vendeur , sauf convention contrair e entre les parties, de manièr e à opér er les réductions sence de cœur r ouge, excédant 20 % de

liées à la présence de certains critèr es selon les indi-la largeur des plateaux en F-B A, 25 % en

cations figurant dans les tableaux de définition des F-B 1 et 33 % en F-B 2. Dans la qualité

choix.

F-B 3, la coloration est indifférente.

Les choix suivants ont donc été normalisés : Classement d’aspect

Plots - quatre choix

F-B A

F-B A • F-B 1 • F-B 2 • F-B 3

Les plateaux composant le plot sont constitués de bois sain, présentant une courbure raisonnable et de fil Avivés - trois choix

pratiquement droit.

F-F A • F-F 1 • F-F 2

Ils sont exempts de toute singularité sur une face, pour Bois ébauchés - trois choix

70 % des plateaux constituant le lot.

F-D A • F-D 1 • F-D 2

Dans la limite de 30 % des plateaux du lot : nœuds sains et adhérents admis, et présence isolée de fentes non droites, d’entre-écorce, de nœuds sains non Les plots

adhérents donnant lieu aux réductions d’usage lors du Classification dimensionnelle

mesurage.

Les plots r econstitués ou les lots de pla-

Un seul de ces défauts sera toléré par plateau.

teaux dépar eillés sont commer cialisés en

F-B 1

catégories dimensionnelles déterminées

Les plateaux composant le plot sont constitués de selon la largeur du plateau central, mesuré bois sain, présentant une courbure raisonnable avec à mi-longueur , sous écor ce, sans réduc-une tolérance légère de fil incliné.

tion à l’état frais de sciage.

Ils sont exempts de toute irrégularité sur une face,

•

pour 50 % des plateaux constituant le lot.

La largeur du plateau central mesuré à Dans la limite de 50 % des plateaux du lot, nœuds sa mi-longueur, sous écorce, est de :

sains et adhérents admis.

– 400 mm au minimum avec tolérance de

Les fentes non droites, l’entre-écorce, les altérations 20 % de plots de plateau central de 350 à

feront l’objet des réductions d’usage lors du mesurage.

390 mm pour les choix F-B A et F-B 1,

Un seul de ces défauts sera toléré par plateau.

– 350 mm avec tolérance de 20

% de

Gerces, madrure, pourriture sont exclues.

plots de plateau central de 300 à 340 mm

F-B AR / F-B 1R

pour le choix F-B 2,

Définition qualitative générale identique à celle des

– 300 mm pour le choix F-B 3.

choix F-B A et F-B 1, mais sans limitation de coloration

•

rouge, si celle-ci est peu prononcée et régulière.

Le découvert minimum est mesuré à

Cœur rouge sain sans limitation de largeur.

mi-longueur du plateau, il est de :

– Pour les plots : 150 mm pour le choix F-B 2

F-B A, 120 mm pour les choix F-B1, F-B 2,

Les plateaux composant le plot sont constitués de bois F-B 3.

sain présentant une courbure raisonnable avec une tolérance légère de fil incliné.

– Pour les plateaux dépareillés : 100 mm Ils sont exempts de toute singularité sur une face, pour pour l’ensemble des choix.

30 % des plateaux constituant le lot. Dans la limite de

•

70 % des plateaux du lot, nœuds sains adhérents ou La longueur

non adhérents acceptés.

– Plots : 3 m et plus, de 100 en 100 mm, Présence réduite de nœuds vicieux ou pourris tolérée.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 133

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 133

Les fentes non droites, l’entre-écorce, les altérations F-F 1 (3-4 faces nettes frais de sciage) dues aux champignons et aux insectes, la madrure Sciages de bois vert exempts de toute singularité de sont tolérées avec réduction de volume et dans la débit ou altération sur 3 faces.

limite de deux singularités par plateau au maximum.

Tolérance sur une face ou une rive pour 25 % des Gélivure, roulure, cadranure et gerces sont tolérées.

pièces du lot de 2 nœuds sains et adhérents, ne dépassant pas 1/4 de la larguer de la pièce, et limités F-B 2R

au maximum à 20 mm.

Définition qualitative générale identique à celle du choix F-B 2.

Tolérance de flèche longitudinale de 15 mm/m.

Coloration rouge admise sans limitation.

Pour le choix F-F 2R, cœur rouge sain admis.

F-F 2 (0-3 faces nettes)

F-B 3

Plot constitué de plateaux sur lesquels sont admis tous Sciages de bois vert tolérant sur chaque face et rive 3

les nœuds sains sans limitation de diamètre, ainsi que nœuds sains et adhérents ne dépassant pas 1/3 de la toute autre singularité ou altération.

largeur de la pièce, et limités au maximum à 40 mm.

Toutefois, l’entre-écorce, les nœuds pourris, les Autres singularités admises à l’exception de l’entre-grappes de nœuds, les échauffures, les fentes non écorce, échauffure, pourriture, moisissure, dégâts droites feront l’objet des réductions d’usage lors du d’insectes.

mesurage.

Cœur rouge sains admis.

Coloration rouge illimitée admise.

Tolérance de flèche longitudinale de 15 mm/m.

Par ailleurs, il existe des classements idenLes avivés

tiques pour les frises et avivés ébauchés,

Classification dimensionnelle

humidité 12 % ± 2 %, appelés F-D A, F-D 1

Les définitions qualitatives ci-après sont

et F-D 2, de description qualitative iden-

établies pour tr ois types de pr oduits coutique mais tolérant pour ces trois choix :

ramment commercialisés :

• une flèche longitudinale de 5 mm/m,

• Sous forme de frises

• un tuilage de 1 % de la largeur en F-D A

– Épaisseur : 27 mm,

et F-D 1 et de 2 % en F-D 2,

– Largeur : 50 à 90 mm de 10 en 10 en

• un gauchissement de 2% de la longueur

lots de largeur fixe,

en F-D A et F-D 1 et de 4 % en F-D 2.

– Longueur : 300 mm et +, de 50 mm en

50 mm.

•

La prise en compte

Sous forme d’avivés

du « cœur rouge » du hêtre

– Épaisseur : 27 mm, 34 mm, 41 mm,

50 mm,

Le « cœur rouge » du hêtr e provient d’une

– Largeur : 100 mm et + en lots de toute

réaction physiologique des cellules vivan-

largeur,

tes du bois à l’attaque d’un champignon.

– Longueur : 2 catégories (inférieur e à

On notera alors la présence d’une teinte

180 mm - supérieure à 180 mm).

rougeâtre nettement plus foncée que celle

du bois normal.

• Sous forme de carrelets

Quand il est limité, le cœur r

ouge ne

– Sections : 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600, constitue pas une gêne pour certaines uti-700 x 700, 800 x 800,

lisations.

– Longueur : 300 mm et + de 50 mm en

Certaines qualités de bois blanc tolèrent un 50 mm.

pourcentage de bois rouge, s’il est régulier.

Classement d’aspect

F-F A (3-4 faces nettes à dimension)

Sciages de bois verts exempts de toute singularité, particularité de débits ou altération sur 4 faces.

Tolérance de flèche longitudinale de 15 mm/m.

Pour le choix F-F AR, cœur rouge sain admis.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 134

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

134

DIMENSIONS ET CLASSEMENT

Quant aux longueurs, elles s’échelonnent

D’ASPECT DES SCIAGES RÉSINEUX

de 0,30 m en 0,30 m, depuis 1,80 m et le

DE BOIS DU NORD*

plus souvent jusqu’à 5,70 m. Les volumes

sont exprimés en m 3 de bois ramené à

L’appellation «bois du nord » est traditionnel-20 % d’humidité sur la base des dimen-

lement réservée aux bois résineux importés

sions normalisées.

des pays nor diques et constitués essentiellement d’Épicéa commun ( Picea abies) dit communément « sapin blanc » du nor d ou

Les classes de qualité

« bois blanc » du nor d et de pin sylvestr e Exemples de domaines d’utilisation

(

pour les divers choix des sciages

Pinus silvestris) dit communément « sapin rouge » du nord ou « bois rouge » du nord(1).

(1) Le mélèze d’URSS, occasionnellement exporté, peut également être considéré comme un « Bois du Nord ».

Depuis janvier 1997, de nouvelles règles

de classement « Bois Nor diques » sont en

vigueur. Elles of frent un cadr e pour un

classement commercial basé sur l’apparence

visuelle des sciages pr ovenant de Finlande, Norvège et Suède, mais ne peuvent servir

pour le classement mécanique des scieries.

Elles ont été élaborées dans le contexte européen de la norme CEN/TC 175.

Dimensions

Basées autr efois sur le système duodéci-

mal, dit «impérial », de pouces et des pieds anglais, elles sont aujourd’hui « métriquées »

par simple arr ondissement du pouce à

25 mm et du pied à 0,30 m. Les dimen-

sions d’équarrissage préfér entielles sont

indiquées ci-dessous :

Dimensions normalisées les plus

courantes des sciages de « bois du nord »

Bois sciés et (calibrés) en mm (humidité 20 %) Largeur en mm

100

125

150

175

200

225

(97)

(122)

(147)

(172)

(197)

(222)

22 (20)

25 (23)

32 (30)

38 (36)

Remplacement des anciens

classements par les nouveaux

44 (42)

50 (48)

63 (61)

75 (73)

Épaisseur en mm

*Source : Conseil des Bois du Nord

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 135

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 135

Les marques de qualité

lité et pour le mètre le pire de la face ou rive.

Les dif férences entr e les nouveaux et les

– La qualité est définie sur la base de la

anciens classements étant peu impor-

face extérieure et des deux rives.

tantes, les scieries n’ont pas eu besoin de

– La face côté cœur peut êtr

e classée

modifier leurs marques de qualité.

dans la qualité ou sous-qualité immédiate-

ment inférieure.

– Nœuds, fentes, flaches et déformations

Combinaisons de qualités

sont les caractéristiques de qualité fonda-

Un lot de sciages est soit classé séparé-

mentales dans la détermination de la qualité.

ment pour chaque qualité de base ou en

– L’emplacement des nœuds, leur nombr e,

combinant les choix. Par exemple :

leur taille et leur natur e sont les facteurs

– Qualité AB : la partie des sciages pr o-

décisifs du choix.

duits classés dans les qualités A et B.

– Les fentes sont jugées selon leur lon-

– qualité ABC : la partie des sciages pr o-

gueur au long de la pièce en pour centage

duits classés dans les qualités A, B et C.

de la longueur du sciage.

– Des limites et des règles de mesur

e

Mélange de qualités spécifiques

claires ont été définies pour la pente du fil pour une application ou un client

et le bois de compression.

(sortmix)

Le nouveau système donne la possibilité

Tolérances sur le classement d’un lot

de créer des mélanges sur mesur

e en

Un lot de sciages est considéré comme

combinant les caractéristiques des quali-

classé correctement si au moins 90 % des

tés principales. Cette possibilité permettra pièces satisfont aux impératifs de classe-au classement «

Bois Nor dique » de

ment de la qualité.

répondre à toutes les exigences des

normes à venir.

Dimensions et tolérances

Les dimensions et les tolérances dimen-

Essences de bois

sionnelles à partir de la dimension nomi-

– Pin sylvestre (bois rouge) et épicéa (bois nale sont définies en accor

d avec les

blanc) sont classés séparément.

dernières normes de dimensions eur

o-

– Dans un lot, un sciage d’une autr

e

péennes. Pour les choix de A à C, les

essence est classé D.

dimensions nominales sont considérées

prises à un taux d’humidité de 20

%. À

partir de ces dimensions nominales, les

Méthode de sciage nordique

tolérances suivantes sont applicables :

– Les sciages classés doivent avoir été

débités selon la méthode nordique.

• Épaisseur et largeur

– La qualité est déterminée sur les débits

– jusqu’à 100 mm : - 1 ; + 3 mm

mis à longueur ou sur la longueur détermi-

– au delà de 100 mm : - 2 ; + 4 mm

née si la mise à longueur n’est pas faite.

• Longueur de 1800 à 6 000 mm :

– 0 ; + 50 mm

Définitions des qualités

L’épaisseur et la largeur moyennes d’un lot La qualité est définie sur la base des

ne doivent pas êtr e inférieures aux dimen-

caractéristiques des sciages, leur empla-

sions nominales.

cement, taille, quantité et types et la com-position des sciages comme suit :

Obligation du classement

– Chaque face d’une pièce est appréciée

Le classement de qualité défini dans

individuellement. Des tableaux donnent les

les instructions de classement «

Bois

valeurs limites autorisées pour chaque qua-

Nordique » n’est qu’une r ecommandation.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 136

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

136

Les scieries ont le dr oit de prépar er et de Classement d’aspect

mettre au point leurs pr opres qualités sur Il existe des règles de classement dif

fé-

la base des instructions de classement

rentes, non seulement selon la provenance

« Bois Nordique ».

des sciages et les essences concer nées,

mais aussi selon les critèr es envisagés :

Les règles de classement «Bois Nordique »

classement de chantier d’après l’aspect

sont en vente au Conseil des Bois du Nord

( yard grading), classement par résistance (Nordic T imber Council) - (voir adr esses

mécanique présumée pour la charpente et

utiles en fin d’ouvrage).

la construction ( structural grading) ou classement d’atelier en fonction des utilisa-

tions industrielles, comme la menuiserie

DIMENSIONS ET CLASSEMENT

par exemple ( shop grading).

D’ASPECT DES SCIAGES RÉSINEUX

Toutefois, la grande majorité des bois

NORD-AMÉRICAINS

nord-américains importés en Eur ope pr o-

Dimensions

viennent actuellement de la côte Pacifique, Les sciages avivés nord-américains prove-c’est-à-dire de Colombie Britannique (par

nant du Canada ou des États-Unis sont

Vancouver) et des États-Unis (État de

encore débités en dimensions nominales

Washington par Seattle ou T

acoma,

du système duodécimal, à savoir en

d’Orégon par Portland, de Califor nie par

pouces ” de 0,0254 m et ses fractions

San Francisco) et parviennent sous forme

(1/2 ”, 1/4 ”, 1/8 ”, 1/16 ”, 1/32 ”) pour

de sciages avivés.

l’épaisseur, en pouces et éventuellement

On ne rappelle que les règles de classe-

demi-pouces pour les largeurs, et en pieds ’

ment à l’exportation des sciages avivés de

de 0,3048 m pour la longueur.

la côte du Pacifique, communes à la

Des tolérances en moins sur les dimensions

Colombie Britannique et aux états côtiers

nominales, qui s’entendent pour sciages

des U.S.A., règles établies conjointement

verts à 25 % H ( green = G), sont prévues par la British Columbia Lumber Manufac-pour les bois séchés à l’air ( airdry = AD) ou turer’s Association et par la West Coast artificiellement ( kiln-dry = KD), ainsi que pour Lumbermen’s Association, dont l’applica-les sciages qui, sciés gr ossièrement, auront tion est contrôlée dans les deux pays par

été blanchis ou rabotés (HIT ou MISS =H ou

le Pacific Lumber Inspection Bureau.

M) ou surfaced sur une ou plusieurs faces : Ces règles concer nent les essences sui-S1S, S2S, S4S, S1E, S2E.

vantes :

Le mode de débit sur quartier (

edge ou

– Douglas Fir (« Pin » d’Orégon)

vertical grain : EG ou VG) ou sur dosse ( flat

– Western (ou Pacific) Hemlock Sitka Spruce grain : FG) peut également être précisé sur

– Western Red « Cedar ».

demande, sinon le mode de débit sera

Elles définissent les choix d’aspect sui-

quelconque ( random grain : RG).

vants :

Le cubage des sciages résineux nor

d-

– N° 2 Clear & Better (B & Better & Prime) américains s’exprime dans une unité parti-

– N° 3 Clear & Better (C. Clear)

culière, le « pied de planche » ( foot-board

– Selected Merchantable

measure : f.b.m.) ou son multiple par

– N° 1 Merchantable

1000 : M.f.b.m. ou encore 1000’ b.m.). Le

– N° 2 Merchantable

« pied de planche » r eprésente le volume

– N° 3 Common.

d’une planche de un pouce d’épaisseur et

de un pied carré de surface, soit :

Il convient de rappeler que les scieries de 1’’ x 1’ x 1’ ou 0,0254 x 0,3048 x 0,3048m

la côte du Pacifique pr oposent, en dehors

= 0,00236 m3.

des essences ci-dessus, des lots pouvant

1000 pied planche = 2,360 m3

comporter un mélange d’essences exploi-

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 137

DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES 137

tées simultanément et pouvant convenir

défauts et altérations apparaissant sur

aux mêmes utilisations dans le bâtiment.

les faces, ou éventuellement les rives de

Selon le cas, ces lots mélangés sont dési-

la pièce, dépréciant son appar ence ou

gnés commercialement sous les noms de

gênant son utilisation.

Hembal ( Hemlock et Balsam fir), de S.P.F.

Le classement américain des bois feuillus

( Spruces, Pines et Western Firs), sans que américains, établi à la fin du siècle der nier soient précisés les pour centages r espec-par la National Harwood Lumber Associatifs de ces diverses essences.

tion 1 et qui a inspiré les diverses règles de classement des bois tr opicaux, est, au

DIMENSIONS ET CLASSEMENT

contraire, indépendant de l’aspect général

D’ASPECT DES SCIAGES FEUILLUS

des pièces, mais basé essentiellement sur

NORD-AMÉRICAINS SELON

leur r endement présumé en découpes

LES RÈGLES DE LA NATIONAL

nettes de défauts, si la pièce est appelée à HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION

être redébitée en vue de son utilisation.

(NHLA)

Il s’agit de déterminer , sur une face de la pièce, en général la plus mauvaise, les par-Dimensions et cubage

ties exemptes de défauts et de compar er

Les épaisseurs standard des sciages la surface globale de ces parties à la sur-bruts sont : 3/8’’ - 1/2’’ - 5/8’’ - 3/4’’ - 1’’ -

face totale de la pièce considérée.

1 1/4’’ -1 1/2’’ - 1 3/4’’ - 2’’ - 2 1/2’’ - 3’’ -

Il convient, bien entendu, que ces parties

3 1/2’’ - 4’’ - 4 1/2’’ - 5’’ - 5 1/2’’ - 6’’.

exemptes de tout défaut, dites « découpes

Les épaisseurs de 1’’ et plus sont souvent

nettes », aient individuellement une forme

exprimées en quarts de pouce, soit : 4/4’’ -

rectangulaire, des dimensions suf fisantes

5/4’’ - 6/4 ” ” - 7/4’’ - 8/4’’ et jusqu’à 24/4’’.

pour r ester utilisables dans les emplois

De nombr eux sciages feuillus américains

usuels, et que leur contreparement soit sain.

sont recalibrés à ces cotes nominales par

Les dimensions minimales des pièces, le

un blanchiment Hit or Miss ou même rabo-nombre et les dimensions minimales des

tés sur une ou deux faces ( Surfaced : S1S, découpes nettes ainsi que le r endement

S2S).

superficiel global ainsi obtenu déterminent Dans ce cas, il existe une seconde gamme

le choix dans lequel la pièce peut r entrer.

d’épaisseurs standard pour bois rabotés à

Les meilleurs choix sont natur

ellement

partir de sciages bruts des épaisseurs ci-

constitués surtout de grandes pièces

dessus, tenant compte des passes de

donnant un r endement superficiel élevé

rabotage.

avec un petit nombr e d’assez grandes

Les largeurs s’échelonnent de pouce en découpes. Dans les choix inférieurs, les

pouce et éventuellement par 1/2’’.

pièces qui ne donner ont qu’un r endement

Les longueurs standard s’échelonnent de superficiel médiocr e en découpes plus

pied en pied, de 4’ à 16’ mais avec pas

nombreuses ou de plus faibles dimensions

plus de 50 % de longueurs impaires.

seront déclassées.

Ces règles s’appliquent au classement et à

Classement d’aspect

l’inspection des sciages feuillus du marché Le principe de classement qualitatif des

général, normalement appelés à être redé-

sciages feuillus américains dif fère pr ofon-bités par l’utilisateur . Bien entendu, elles dément de ceux en usage en Eur ope qui

ne concernent pas les bois déjà débités à

sont des classements d’aspect tenant

leurs dimensions finales d’emploi, ou ceux

compte uniquement du nombr e, de l’im-

destinés à des applications formulant des

portance et de la répartition des nœuds,

exigences particulièr es pour lesquels la

NHLA a établi des règles de classement et

1. Édition française Règles régissant le mesurage et l’inspection des bois d’inspection spéciales.

durs et du cyprès. NHLA - Box 34518 Memphis - In 38134 USA.

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 138

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

138

DIMENSIONS ET CLASSEMENT

Ce rendement correspond au pourcentage

D’ASPECT DES SCIAGES DE BOIS

entre les surfaces nettes de défauts, que

TROPICAUX AFRICAINS

l’on pourrait obtenir par tr onçonnage et

(RÈGLES SATA)

délignage, et la surface totale de la

planche.

La méthode de classement r etenue tant

Dans les règles SA TA, et pour chaque

pour les bois du Sud-Est asiatique, que

défaut de structure ou de débit, il est pré-

pour ceux d’Afrique et du Brésil est celle

cisé les tolérances acceptables dans cha-

du classement par découpe (voir

Sciages

cun des choix.

avivés tropicaux africains - Règles de clas-Le tableau suivant présente un résumé des

sement - CTFT, 1979 révisées en 1996).

principes du classement par découpe

Ce classement prend en compte principa-

selon les règles SA TA et des principales

lement :

prescriptions pour chacun des choix

• les dimensions des avivés,

(Source : CIRAD - Forêt).

• le rendement lors de l’utilisation.

Classement selon les règles SATA

Critères généraux de classement

Prescriptions pour chacun des choix

1er choix

2e choix

3e choix

Dimensions des pièces : dimensions

minimum admises dans les différents

225 x 15 cm

225 x 12,5 cm

175 x 10 cm

choix

Rendement : pourcentage minimum

de surface totale de la pièce, admissible

90 %

80 %

60 %

dans les différents choix

Dimensions des découpes : dimen-

150 x 10 cm

100 x 10 cm

100 x 7,5 cm

sions minimum des découpes nettes

ou 200 x 7,5 cm

ou 125 x 7,5 cm

ou 75 x 10 cm

admissibles dans les différents choix

Principales prescriptions

Aubier

Exclu

Considéré comme défaut Toléré dans les découpes Fentes

La longueur cumulée des fentes doit être inférieure à 10 % de la longueur Nœuds

La somme des diamètres des nœuds doit être inférieure au 1/3 de la largeur Fil

Pente du fil < 3 %

Pente du fil < 6 %

Pente du fil < 9 %

Flaches

Exclu

Exclu

Considéré comme défaut

Piqûres mortes

Considéré comme un défaut

Autres défauts

Voir règles de classement

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 139

139

Index

A

Caoba

62

I

Mengkulang

57

Abang

40

Cèdre rouge

85

Ilomba

37

Mentibu

45

Acajou bassam

12

Châtaignier

22

Imbuia

38

Méranti, dark red

58

Acajou blanc

12

Chênes

23

Ipé

39

Merbau

59

Acajou d’Afrique

12

Chêne rouge

Iroko

40

Merisier

60

Acajou d’Amérique

62

d’Amérique

73

Itauba

41

Merisier d’Amérique 24

Adjap

61

Cherry

24

Merisier noir

24

Aké

50

Corail

67

J

Moabi

61

Akénia

71

Couatari

79

Jaboty

42

Mogno

62

Amarante

13

Courbaril

43

Jatoba

43

Amarelao

78

Cumaru

25

Jelutong

44

N

Angelim

14

Curupixa

26

Jongkong

45

N’Kumi

65

Angélique

20

Niangon

63

D

Assi

76

K

Noyer

64

Assié-sapelli

74

Dibétou

27

Kapur

46

Noyer commun

64

Atom-Assié

49

Douglas

28

Keladan

46

Noyer d’Afrique

27

Aulne

15

Douka

54

Kempas

47

Aulne glutineux

15

Doussié

29

O

Keruing

48

Aulne rouge

Obéché

16

Kosipo

49

d’Amérique

72

E

Ogoué

63

Koto

50

Aune

15

Ébène verte

39

Okoumé

65

Koul

55

Aune de l’Orégon

72

Épicéa

30

Ormes

66

Ayous

16

Épicéa de sitka

77

L

Azobé

17

Érable sycomore

31

P

Lanu

19

Essingang

21

Padouk

67

Lauan, white

51

B

Eteng

37

Palapis

57

Lidia

33

Baboen

83

Peupliers

68

Lifaki

81

Bacouman

26

F

Pin des Landes

69

Limba

32

Baku

54

Fraké

32

Pin maritime

69

Limbo

32

Balata

26

Framiré

33

Pin sylvestre

70

Lingue

29

Balata rouge

53

Frêne

34

Pin d’Orégon

28

Louro vermelho

52

Balau, yellow

18

Pruche de l’ouest

84

Balsa

19

G

M

Purpleheart

13

Bangkirai

18

Gaïac de Cayenne

25

Maçaranduba

53

Basralocus

20

Gaméla

52

R

Makoré

54

Bété

55

Garapa

35

Ramin

71

Mansonia

55

Bois violet

13

Grapia

35

Red alder

72

Massaranduba

53

Bongossi-Ekki

17

Gonuo

59

Red oak

73

Mayapis

51

Bubinga

21

Grignon franc

52

Médang

45

S

Melabuwai

44

C

H

Samba

16

Mélèze

56

Cambara

42

Hêtre

36

Sapelli

74

Mélèze d’Europe

56

Canéla imbuia

38

Sapin

75

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 140

LE GUIDE DES ESSENCES DE BOIS

140

Saint martin gris,

Saint martin jaune

14

Selangan batu

18

Seraya red

58

Sipo

76

Sitka spruce

77

T

Taoub

41

Tatajuba

78

Tauari

79

Teak

80

Teck

80

Teck de Guyane

20

Tiama

81

Tola

82

V, W

Virola

83

Western hemlock

84

Western red cedar

85

Y

Yang

48

Yayamadou

83

Yuan

47

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 141

141

Bibliographie

PUBLICATIONS

ÉDITÉES PAR LE CTBA

AUTRES OUVRAGES

Guide de la préservation du bois

Atlas des bois tropicaux - Tome I : Afrique 165 pages, 16 x 24 cm, 1998

- Tome II : Asie, Australie, Océanie - Tome III : Amérique du Sud

Le traitement

ATIBT (Paris), 208 + 248 + 220 pages,

des bois dans la construction

21 x 29,7 cm, 1986, 1992, 1993

140 pages, 17 x 24 cm, 1996

Construire avec le bois

L’essentiel sur le bois

Editions du Moniteur (Paris), 312 pages, 190 pages, 17 x 24 cm, 1998

23 x 29 cm, 1999

Bois commerciaux - les résineux

Bois (les) durs tempérés

260 pages, 21 x 25 cm, 1987

des États-Unis - Spécifications

Collage (le) du bois

European Director (AHEC) (Londres),

200 pages, 16 x 24 cm, 2002

30 pages, 21 x 29,7 cm, sd

Comment bien usiner le bois

Hough’s Encyclopaedia

140 pages, 16 x 24 cm, 1992

of American Woods

Finition des ouvrages en bois

Robert Speller & Sons (New York),

dans le bâtiment

8 volumes, 1957-1981

128 pages, 16 x 24 cm, 1994

Propriétés et caractéristiques

Guide pour le choix des bois

des essences de bois

en menuiserie

Lignum, Le Mont-sur-Lausanne,

162 pages, 21 x 29,7 cm, 1985

95 pages, 17 x 24 cm, 1990

Initiation à la charpente

Règles régissant le mesurage et

36 pages, 21 x 29,7 cm, 1999

l’inspection des bois durs et du cyprès

NHLA, Memphis (USA)

Résineux (les) français

12 pages, 21 x 29,7 cm, 1995

Bois nordique - Règles de classement

Conseil des Bois du Nord (Paris),

Séchage du bois : guide pratique

80 pages, 21 x 15 cm, 1997

103 pages, 21 x 29,7 cm, 1990

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 142

142

DTU ET NORMES

• DTU 36.1 Menuiserie en bois - 2000 -

• Norme EN 350-2 Durabilité naturelle du AFNOR (Saint-Denis)

bois massif - 1994 - AFNOR (Saint-Denis)

• DTU 31.3 Charpentes en bois assem-

• Norme EN 335-1 Durabilité du bois et blées par connecteurs métalliques ou

des matériaux dérivés du bois - Définition goussets - 1995 - AFNOR (Saint-Denis) des classes d’emploi - Partie

1

:

• Règles BF 88 Règles Bois Feu 88 - 1988 -

Généralités - 2007 - AFNOR (Saint-Denis) AFNOR (Saint-Denis)

• Norme EN 335-2 Durabilité du bois et

• Norme NF B 52-001 Règles d’utilisation des matériaux dérivés du bois - Définition du bois dans les constructions – Classement des classes d’emploi - Partie

2

:

visuel pour l’emploi en structure des bois Application au bois massif - 2007 - A FNOR

(Saint-Denis)

sciés français résineux et feuillus - 2007 -

AFNOR (Saint-Denis)

• Norme NF P 23-305 Menuiseries en bois -

Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois -

1988 - AFNOR (Saint-Denis)

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 143

143

Adresses utiles

Association française

American Hardwood

de normalisation (AFNOR)

Export Council –

11, rue Francis-de-Pressensé

European Office

93571 La Plaine Saint-Denis

3 St. Michael’s Alley

Cedex

London EC3V 9DS

Tél. : 01 41 62 80 00

Grande-Bretagne

Fax : 01 49 17 90 00

Tél. : (44) (0)20 7626-4111

www.afnor.fr

Fax : (44) (0)20 7626-4222

www.ahec-europe.org

Association technique inter-

nationale des bois tropicaux

Fédération française

(ATIBT)

du commerce du bois

6, avenue de Saint-Mandé

6, avenue de Saint-Mandé

75012 Paris

75012 Paris

Tél. : 01 43 42 42 00

Tél. : 01 44 75 58 58

Fax : 01 43 42 55 22

Fax : 01 44 75 54 00

www.atibt.com

National Hardwood

FCBA

Lumber Association (NHLA)

10, avenue de Saint-Mandé

Box 34518 - Memphis

75012 Paris

TN 38134 - États-Unis

Tél. : 01 40 19 49 19

www.natlhardwood.org

Fax : 01 43 40 85 65

www.fcba.fr

CIRAD Forêt

Campus du Baillarguet

BP 5035

34032 Montpellier Cedex

Tél. : 04 67 61 58 00

Fax : 04 67 61 65 60

www.fcba.fr

Le Commerce du bois

6, avenue de Saint-Mandé

75012 Paris

Tél. : 01 43 46 57 15

Fax : 01 43 46 39 72

www.lecommercedubois.fr

pp. 120 à 144_NV.qxd 22/10/07 12:07 Page 144

Conception et réalisation :

Jean-Pierre Jauneau

13 nouvelles

essences

Y

v

e

s

B

e

n

o

i

t

Y

v

e

s

B

e

n

o

i

t

le guide des essences

Leguide

velles

13 nouvell

de

ess

es enc

s es

bois

desessences

Parmi les dizaines d’essences de bois de toutes provenances disponibles es de Bois

sur le marché, l’uti lisateur, professionnel ou non, est souvent confronté ces de Bois

à des choix diff iciles lorsqu’il s’agit d’identi fi er ou d’acheter un bois.

senc

En outre, les nombreuses appellati ons commerciales, variables d’un pays à l’autre, ne facilitent pas sa tâche. Si un bois peut séduire par son aspect (couleur, grain, texture, veinage, etc.), il convient de savoir si ses caractéristi ques physiques, mécaniques et technologiques le rendent eff ecti vement apte à l’emploi auquel on le desti ne, et in-de

versement de savoir quels sont les bois qui répondent aux critères d’emploi exigés.

Cet ouvrage, grâce à ses multi ples possibilités d’entrée, répond à ces questi ons et fournit les connaissances de base uti les à la mise en œuvre et aux diverses opérati ons 74 essences,

essenc

de transformati on du bois : séchage, usinage, collage, fi niti on, préservati on, etc.

Le guide des es

les choisir

s c

,

hoisir

La richesse des informati ons présentées et leur facilité d’accès font de cet ouvrage un 13

précieux outi l de documentati on et de travail pour un public varié : professionnels du bois

13 nouvell

elles

nouvell

les reconnaître,

bois et de l’ameublement, arti sans, enseignants, étudiants et bricoleurs.

essences

barbary-courte.com

Cett e deuxième éditi on comprend 13 essences supplémentaires. Ces essences, en les uti liser

provenance d’Amérique du Sud et en parti culier du Brésil, sont en eff et aujourd’hui couramment importées en Europe et en France, ce qui justi fi e leur introducti on dans cet ouvrage.

eur : G12086

Yves Benoit

ode éditC

ISBN : 978-2-212-12086-8

-:HSMCLC=VWU][]:

12086_essences_95b.indd 1

6/11/07 12:36:49

Document Outline

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Chapitre 1 FICHES TECHNIQUES DES ESSENCES

Liste des essences selon leur nom pilote

Liste des essences selon leur nom français

Liste des essences selon leur zone de provenance

Description de la fiche technique type

Descriptions des essences classées par ordre alphabétique de nom pilote

Chapitre 2 CLÉS DE SÉLECTION DES ESSENCES

Classement des essences selon leur disponibilité

Classement des essences selon leur prix

Classement des essences selon leur masse volumique

Classement des essences selon leur contrainte de rupture en compression axiale

Classement des essences selon leur contrainte de rupture en flexion parallèle aux fibres

Classement des essences selon leur module d’élasticité longitudinal en flexion

Classement des essences selon leur résistance aux chocs en flexion dynamique

Classement des essences selon leur dureté Brinell parallèle aux fibres

Classement des essences selon leur dureté Monnin

Classement des essences selon leurs principaux emplois

Chapitre 3 MISE EN OEUVRE DU BOIS

Séchage

Usinage

Préservation

Tableaux des charges admissibles en flexion

Collage

Finition

Comportement du bois au feu

Chapitre 4 DIMENSIONS ET CLASSEMENT DES SCIAGES

Classement d’aspect des sciages résineux français

Classement de structure des sciages résineux français

Dimensions des sciages résineux français

Dimensions et classement d’aspect des sciages de chêne français

Dimensions et classement d’aspect des sciages de hêtre français

Dimensions et classement d’aspect des sciages résineux de bois du Nord

Dimensions et classement d’aspect des sciages résineux Nord-américains

Dimensions et classement d’aspect des sciages feuillus Nord-américains

Dimensions et classement d’aspect des sciages de bois tropicaux africains

INDEX

BIBLIOGRAPHIE

ADRESSES UTILES